目標

「FindIT網路管理器」和「FindIT網路探測」的「使用者管理」頁允許您定義可以訪問FindIT網路的使用者，還允許您為這些使用者實施密碼複雜性要求和會話設定。

FindIT網路支援兩種型別的使用者：admin和operator。管理員對FindIT網路功能具有完全訪問許可權，而運營商可以執行除管理使用者之外的所有操作。首次安裝FindIT Network Manager時，會建立一個預設管理員使用者，使用者名稱和密碼均設定為cisco。

本文提供有關如何新增、編輯或刪除使用者，以及更改密碼複雜性和使用者會話設定的說明。

管理FindIT網路管理使用者

新增新使用者

步驟1.登入到FindIT網路管理器或FindIT網路探測功能的管理GUI。

附註：本示例使用FindIT Network Manager。

步驟2.選擇Administration> User Management。

步驟3.按一下+按鈕新增或建立新使用者。

步驟4.在User Name欄位中輸入您的使用者名稱。

附註：在此示例中，使用John。

步驟5.在Password欄位中輸入您的密碼。

步驟6.在Confirm Password欄位中重新輸入您的密碼。

「密碼強度」計量器顯示輸入密碼的安全強度。在本例中，密碼強度為Strong。

步驟7.在User Type區域中按一下單選按鈕。

選項包括：

- 管理員 — 此使用者型別具有對FindIT網路功能的完全訪問許可權。

- 操作員 — 此使用者型別具有對FindIT網路功能（管理使用者除外）的完全訪問許可權。

附註：在此示例中，選擇了Operator。

步驟8.按一下OK。

現在，您應該已新增新使用者。

修改使用者

要修改現有使用者，請執行以下操作：

步驟1.選擇Administration > User Management。

步驟2.選中要修改的使用者名稱旁邊的覈取方塊，然後點選Edit圖示。

附註：在此示例中，John旁邊的覈取方塊已選中。

步驟3.（可選）選中Change password覈取方塊以更改當前密碼。

附註：或者，您可以取消選中此覈取方塊以保留當前密碼。如果選擇此選項，請跳至步驟5。

步驟4.（可選）在Password欄位中輸入新密碼。

步驟5。（可選）在Confirm Password欄位中重新輸入密碼。

「密碼強度」計量器顯示輸入密碼的安全強度。在本例中，密碼強度為Strong。

步驟6.在User Type區域中按一下單選按鈕。

選項包括：

- 管理員 — 此使用者型別具有對FindIT網路功能的完全訪問許可權。

- 操作員 — 此使用者型別具有對FindIT網路功能（管理使用者除外）的完全訪問許可權。

附註：在此示例中，選擇了Administrator。

步驟7.按一下OK。

您現在應該已經修改了現有使用者。

刪除使用者

要刪除現有使用者，請執行以下操作：

步驟1.選擇Administration > User Management。

步驟2.選中要修改的使用者名稱旁邊的覈取方塊，然後按一下Delete按鈕。

附註：在本例中，選擇了John。

步驟3.按一下Ok以繼續。

您現在應該已經刪除了使用者。

配置密碼複雜性

要啟用或更改密碼複雜性要求，請執行以下操作：

步驟1.選擇Administration > User Management。

步驟2.（可選）選中Password Complexity Settings覈取方塊以啟用密碼的複雜性規則。如果啟用此功能，新密碼必須符合以下預設設定：

- 至少應包含8個字元。

- 應至少包含三個字元類（大寫字母、小寫字母、數字和標準鍵盤上可用的特殊字元）中的字元。

- 應與當前密碼不同。

附註：或者，您可以取消選中此覈取方塊以禁用本地使用者的密碼複雜性設定。如果選擇此選項，請跳至步驟6。

步驟3.在Minimum Password Length字段中輸入值。預設值為8，範圍為6到64個字元。

附註：在此示例中，使用12。

步驟4.在字元類數最小欄位中輸入值。預設值為3，範圍為0到4個字元。

附註：在此示例中，使用4。

步驟5.（可選）選中「新密碼必須不同於當前密碼」中的Enable覈取方塊，以便在更改密碼時要求唯一密碼。

步驟6.按一下「Save」。

現在，您應該已經更改了本地使用者的密碼複雜性設定。

配置使用者會話設定

要啟用或更改密碼複雜性要求，請執行以下操作：

步驟1.選擇Administration > User Management。

步驟2.在Idle Timeout(min)欄位中輸入值。預設值為60，範圍為10到60分鐘。

附註：在此示例中，使用30分鐘。

步驟3.在Absolute Timeout(hour)欄位中輸入一個值。這是會話可以處於活動狀態的最長時間。預設值為24，範圍為1到24小時。

附註：在此示例中，使用了12小時。

步驟4.按一下「Save」。

您現在應該已經配置了使用者會話設定。