簡介

本文描述在Microsoft Exchange伺服器上丟失/看不到X標頭時出現的問題。

背景資訊

我們最近收到了來自運行Microsoft Exchange™的客戶的有關缺少X標頭的報告。在思科電子郵件安全裝置(ESA)首先將入站電子郵件傳送到Exchange 5.5伺服器，5.5伺服器將電子郵件轉發到Exchange 2003伺服器的環境中，Microsoft代碼中有一個未記錄的錯誤，該錯誤刪除和/或修改了自定義X標頭的值。即使兩個Exchange伺服器都安裝了最新的更新，此錯誤仍然存在。有關解決此問題的資訊，請訪問以下連結。

$REFERENCES

- 當您從Exchange Server 5.5電腦傳送Internet電子郵件時，X標頭會分配相同的值，而不是預期的不同值