目标

Cisco FindIT网络发现实用程序允许您发现选定的思科产品并显示有关状态、序列号、IP地址和版本的信息。

注意：FindIT不会发现来自不同网络的设备，更确切地说，不同L2广播域的设备。

本文档旨在向您展示使用FindIT的不同选项。同时向您展示如何安装和配置思科网络发现实用程序FindIT。

系统要求:

- Microsoft Windows XP SP3、7或8或10

- Apple OS X 10.6、10.8或10.9

软件要求

- Microsoft Internet Explorer 8、9或10及更高版本

- Mozilla Firefox 24或25及更高版本

FindIT套件

请注意，思科支持3个不同版本的FindIT，其区别如下所示；

FindIT版本

目的

链接了解详情

查找IT发现实用程序

在现有网络上提供设备检测的浏览器扩展。

单击此处

查找IT经理

与发现实用程序不同，但包含一些类似的功能。管理器能够管理多个（或单个）实时网络环境。

单击此处

FindIT探测

由FindIT管理器封装的软件。该探测功能可精确管理一个网络的设备。

单击此处

下载并安装FindIT

步骤1.在Web浏览器中输入www.cisco.com，然后单击菜单>支持和下载>搜索栏（在“下载”下），然后开始键入“FindIT Discovery Utility”并选择第一个建议。

步骤2.从提供的列表下载相应的版本。检查您的系统规格以确定哪个版本最适合您的系统。

注意：确保下载适当版本的FindIT，Windows版本同时具有64位和32位版本。

步骤3.保存并运行FindIT安装文件。系统将显示“Cisco FindIT — 安装向导”。

步骤4.按照安装向导步骤成功安装软件。

FindIT基本简介

步骤1.在Web浏览器中启用FindIT工具栏。

查找IT

步骤1.单击FindIT以启用FindIT边栏，该边栏显示当前连接的设备的分层列表。

步骤2.在FindIT侧栏上，单击设备以连接到该设备的Web配置实用程序。

步骤3.（可选）要查看已连接设备的更新列表，请单击“查找”>“刷新”。设备列表将更新。

应用

步骤1.单击“应用程序”，查看可用于FindIT的可用应用程序列表。

可用应用程序的说明如下：

·思科视频监控系统 — 思科网站提供的软件应用，可监控、录制和控制来自监控摄像头系统的视频。

·思科持续数据保护 — 思科网站提供的软件应用，通过提供主动的文件冗余保护重要数据。

注意：这些产品不再销售，可能不受支持。

设置

步骤1.单击“设置”查看设置选项列表。

可用设置说明如下：

·工具栏 — 打开“工具栏设置”窗口，通过该窗口可以添加、编辑或删除FindIT工具栏上的按钮。

·产品改进 — 打开“产品改进”窗口。在此处，您可以选择启用或禁用定期向思科发送产品使用统计信息。您还可以选择查看正在发送的数据。

·在按钮上显示文本 — 在FindIT工具栏上的适用图标旁显示按钮名称。如果取消选中此选项，则不显示按钮名称。默认情况下，此选项启用。

·软件更新 — 使您能够选择自动检查设备固件更新和FindIT应用更新。您可以选择指定设备固件更新下载到的文件夹。

支持

步骤1.单击“支持”查看支持选项列表。

可用选项定义如下：

·查找IT帮助 — 使用FindIT软件的支持指南。

· S系列支持中心联系人 — 包含有关实时产品支持的联系信息的思科网页。

·小型企业支持社区 — 您可以在此向思科员工和用户寻求小型企业产品帮助的论坛。此网页还提供有用的文档和链接，这些文档和链接提供有关思科S系列产品的其他信息。

·小型企业在线聊天支持 — 思科在线聊天支持通过与小型企业支持中心工程师的网络聊天会话为思科小型企业产品提供实时实时技术支持。

·提供FindIT反馈 — 允许您提供有关FindIT软件的反馈。

·关于Cisco FindIT — 允许您检查您使用的FindIT软件的当前版本。