目录

简介

先决条件

使用的组件

配置

简介

本指南旨在向您展示如何在C系列服务器的Cisco 12G SAS模块化RAID控制器上配置“仅一组磁盘”(JBOD)。

注意事项:

* JBOD磁盘无法利用RAID控制器上的任何硬件缓存。

http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5234.pdf （有关RAID/JBOD的一般文档）

*如果这些磁盘需要缓存，则可以将其放入RAID 0阵列（条带化）中，并将其呈现给操作系统。回想一下，RAID0没有奇偶校验，因此请注意，添加到RAID 0的磁盘越多，故障域越大，或者由于单个磁盘故障而导致所有磁盘数据丢失的可能性越大。 这是RAID 0的本质。性能良好，甚至单个磁盘故障都无法容忍。 但是，对于某些应用和使用案例，这是可以接受的。

先决条件

- C系列服务器

- 思科12G SAS模块化RAID控制器

- 1个或多个硬盘

- 访问CIMC/KVM

使用的组件

- 运行2.0(6d)CIMC的思科C240-M4

- 运行4.250.00-3632的思科12G SAS模块化RAID控制器

配置

为安全起见，如果您有预先存在的RAID配置，请在进行这些更改之前备份该虚拟磁盘(VD)上的数据。

如果您现有要保留的虚拟磁盘(VD)，例如RAID 1，则在启用JBOD后应保留其配置，尽管需要重新启动才能输入启动前的RAID配置菜单(CTRL+R)以启用JBOD。

在撰写本文时，JBOD似乎默认在控制器上禁用，并且无法通过CIMC在12G控制器上启用，仅通过预引导RAID配置菜单(CTRL+R)。

如果希望所有磁盘都是JBOD，请删除RAID上的任何现有虚拟磁盘(VD)。这应将物理磁盘(PD)释放为“未配置良好”。 这可以通过CIMC或CTRL+R预启动RAID配置菜单完成。这应该会删除您删除的任何虚拟磁盘上的数据，从而相应地备份重要数据。

确认JBOD是否已启用或禁用：

1)登录CIMC。

2)单击存储>选择12G控制器>控制器信息选项卡。

启用JBOD

1)如果禁用，请重新启动主机，然后按CTRL+R进入RAID配置屏幕。

2)按两次CTRL+N，导航至“启用JBOD”，然后按“空格”。 确保[X]显示在方括号中。

3)按CTRL+S保存。

4)按转义退出。

5)此操作会将所有可用磁盘转换为JBOD。同样，在我的测试中，它没有将分配给VD(RAID 1)的PD转换为JBOD，而我的操作系统仍对RAID 1保持操作。

6)确认JBOD已启用。

如果您尚未拥有虚拟磁盘(VD)，则可以将一些磁盘配置为“未配置良好”，以便可以将其添加到新的虚拟磁盘(VD)或RAID卷。

现在，您可以在CIMC内的“未配置良好”（可添加到RAID）或“JBOD”之间切换磁盘。

您会发现，对于属于VD/RAID组成员的任何PD，您没有将其转换为JBOD的选项。必须先从VD/RAID组中删除PD，然后才能选择将其转换为JBOD磁盘。