目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何为FDM上的Rule或VDB配置常规数据库更新计划。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Firepower设备管理器

- 漏洞数据库(VDB)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- FDM 7.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

思科漏洞数据库(VDB)是一个数据库，其中包含易受影响主机的已知漏洞以及操作系统、客户端和应用的指纹。

防火墙系统将指纹与漏洞关联起来，帮助您确定特定主机是否会增加网络受危害的风险。思科Talos情报组(Talos)定期发布VDB更新。

建议在自注册过程中启用自动调度程序，以定期检查和应用安全数据库更新。这可确保设备保持最新。

配置

配置

1. 登录Firepower设备管理器

2. 在设备屏幕上，导航至更新>查看配置。

3. 在更新屏幕上，导航到VDB >配置。

4. 在设置定期更新屏幕上，根据需要更改默认设置并单击保存。

验证

在更新屏幕的VDB部分中，将反映所选的定期更新选项。

故障排除

如果VDB自动升级未按预期运行，您可以回滚VDB。

步骤:

通过SSH连接到管理设备（FMC、FDM或SFR机上） CLI

切换到expert模式和root，并设置回滚变量：

expert

sudo su

export ROLLBACK_VDB=1

验证要降级到的VDB包是否位于/var/sf/updates中的设备上，然后进行安装：

install_update.pl --detach /var/sf/updates/<name of desired VDB Package file>

在适用的位置(即/var/log/sf/vdb-*)执行正常的vdb安装日志

VDB安装完成后，将策略部署到设备。

在FTD CLI上，要检查VDB安装历史记录，一种方法是检查以下目录内容：

root@firepower：/ngfw/var/cisco/deploy/pkg/var/cisco/packages#ls -al

总72912

drwxr-xr-x 5 root root 130 Sep 1 08:49 。

drwxr-xr-x 4 root root 2016年8月34日14:40 。

drwxr-xr-x 3 root root root 2016年8月18日14:40 exporter-7.2.4-169

-rw-r—r— 1根根2371661 7月27日15:34 exporter-7.2.4-169.tgz

drwxr-xr-x 3 root root 21 Aug 16 14:40vdb-368

-rw-r—r— 1根根36374219 7月27日15:34 vdb-368.tgz

drwxr-xr-x 3 root root 21 Sep 1 08:49vdb-369

-rw-r—r— 1根根359084559月1日08:48 vdb-369.tgz

相关信息

更新系统数据库