目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

问题

解决方案

Windows 2008

Windows 2003

相关信息

简介

当尝试监视另一台Windows服务器上的Windows事件时，事件触发器不注册。

先决条件

使用的组件

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1或更高版本

- Windows触发器

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

Windows事件触发器未向TEO服务器注册。可能会看到以下错误消息：

The RPC server is unavailable.

(Exception from HRESULT: 0x800706BA)

解决方案

必须启用三个WMI防火墙规则，才能允许通过防火墙。应在TEO服务器上执行此配置。

Windows 2008

对Windows 2008执行以下步骤：

1. 单击“开始”>“服务器管理器”。

2. 转到Configuration > Windows Firewall > Inbound Rules。

3. 要允许这些组件的入站，请右键单击它们并允许启用规则：

- WMI（异步输入）

- WMI(DCOM-In)

- WMI(WMI-In)

Windows 2003

对Windows 2003执行以下步骤：

1. 单击开始>控制面板> Windows防火墙。

2. 单击“例外”选项卡，选择WMI复选框，然后单击“确定”。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems