Contents

Introduction

Login de nó remoto do nó local via comandos TL1

Introduction

Este documento descreve o método para fazer logon em nós remotos alcançáveis do nó local por TL1.

Login de nó remoto do nó local via comandos TL1

Na busca para fazer login em um nó remoto a partir de um nó acessível adjacente, se o Cisco Transport Controller (CTC) não funcionar, você será deixado com o método TL1.

Este método descreve como fazer login no nó remoto do nó local conectado e as etapas são:

Etapa 1. Faça login no nó e verifique se o nó remoto está acessível por meio de qualquer canal, por exemplo. (DCC/GCC/OSI) ou acessível diretamente por ping.

-> acNodes

========================== AlrmC Nodes =================================

ind Val NodeName          IP Addr      Cri Maj Min N-A N-R Vwire ProdField VirtWrProdNm VirtWireProdEnum MsgVer

--- --- -------------------- ----------------  --- --- --- --- --- -----

0 Yes 206                  10.105.142.206      3   0   2   8   1  xxxx ONS15454  1 400

1 Yes WXC-207              10.105.142.207      0   1   5   6   0  xxxx ONS15454  1 400

2 Yes 197                  10.105.142.197      3   2  11  11   5  xxxx ONS15454  1 400

Etapa 2. Faça login via TL1 no nó local com o uso dessa sintaxe.

Sintaxe:

ACT-USER:[<TID>]:<uid>:<CTAG>::<pid>;

ACT-USER::CISCO15:123::******;

206 2000-12-15 23:43:21

M  123 COMPLD

"CISCO15:2000-12-15 23-42-43,2000-12-15 23-15-04,0"

;

206 2000-12-15 23:43:21

A  0 REPT EVT SESSION

"206:NO,"

/* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

User CISCO15 logged in from 64.103.228.115 */

;

User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

;RTRV-ALM-ALL:::123;

206 2000-12-15 23:47:04

M  123 COMPLD

"SLOT-11,EQPT:MN,EQPT,NSA,12-04,03-26-24,NEND,NA:\"Equipment Failure\",TCC"

"LINEWL-17-4-RX-1530.33,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-55-16,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal Absent\",40-SMR1-C"

"LINEWL-17-4-RX-1531.90,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-57-20,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal Absent\",40-SMR1-C"

"LINE-17-5-TX,OTS:CR,OPWR-LFAIL,SA,12-09,02-55-19,NEND,NA:\"Optical Power Failure Low\",40-SMR1-C"

"LINE-17-1-TX,OTS:MN,APC-OUT-OF-RANGE,NSA,12-15,22-55-33,NEND,NA:\"APC Cannot Set Value Due To Range Limits\",40-SMR1-C"

Etapa 3. Na sintaxe, altere o TID e o login ACT-USER para o nó remoto no qual deseja fazer login. Para outros comandos, você também precisa usar o valor TID, ou seja, o nome do nó remoto.

> ACT-USER:WXC-207:CISCO15:123::******;

WXC-207 2004-06-03 18:50:20

M  123 COMPLD

"CISCO15:2004-06-03 18-23-24,2004-06-03 16-35-48,0"

;

>

WXC-207 2004-06-03 18:50:20

A  0 REPT EVT SESSION

"WXC-207:NO,"

/* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

Para outros comandos, como mostrado no exemplo, você precisa inserir os respectivos valores TID, ou seja, o nome do nó como WXC-207:

> RTRV-ALM-ALL:WXC-207::123;

WXC-207 2004-06-03 18:50:54

M  123 COMPLD

"SLOT-11,EQPT:MN,PROTNA,NSA,05-21,21-55-10,NEND,NA:\"Protection Unit Not Available\",TCC"

"BITS-1,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

"BITS-2,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

"SYNC-NE,SYNCN:MJ,SYNCPRI,SA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Primary Synchronization Reference Failure\","

"SYNC-NE,SYNCN:MN,SYNCSEC,NSA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Secondary Synchronization Reference Failure\","

"PWR-A,EQPT:MN,BAT-FAIL,NSA,05-21,21-55-18,NEND,NA:\"Battery Failure\","

;

Mesmo que você esteja conectado ao nó remoto, você pode navegar em qualquer outro nó conectado e alterar o TID para remotos e mantê-lo em branco como TID para nós locais.