Inhoud

Inleiding

Hoe kan ik SNMP gebruiken om een switch te herladen?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document geeft antwoorden op veelgestelde vragen en gidsen gebruikers om behulpzame middelen op SNMP en SNMP kwesties te vinden zoals zij aan de apparatuur van Cisco betrekking hebben.

Vraag. Hoe kan ik SNMP gebruiken om een switch te herladen?

A. Volg deze procedure:

sysReset = .1.3.6.1.4.1.9.2.9.9 from the CISCO-STACK-MIB.my sysReset OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-STACK-MIB

SYNTAX Integer { other(1), reset(2), resetMinDown(3) }

MAX-ACCESS read-write

STATUS Current

DESCRIPTION "Writing reset(2) to this object resets the control logic of all modules in the system. Writing

resetMinDown(3) to this object resets the system with the minimal system down time. The resetMinDown(3) is

only supported in systems with redundant supervisors."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9) workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 9 }

Op de Cisco switch, moet u de ingestelde SNMP gemeenschap privé-lezen-schrijven opdracht instellen om de opdracht opnieuw laden te ondersteunen.

Dit voorbeeld herlaadt de router met IP-adres 10.16.9.55:

# ./snmpset 10.16.99.55 private .1.3.6.1.4.1.9.2.9.9.0 i 2

Dit is een verklaring van de eerder gebruikte variabelen:

10.16.99.55 = ip address of your switch

private = R/W SNMP Community string of your switch .

1.3.6.1.4.1.9.2.9.9.0 = the instance of sysReset Object

i = Integer as defined SYNTAX in the MIB

2 = reload command as defined in the MIB

Gerelateerde informatie

- Technische tips voor IP-toepassingsservices

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen