目次

質問

環境

CLI

質問

Cisco Web または E メール セキュリティ アプライアンスの設定をバックアップするにはどうすればよいですか。

環境

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）、Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、セキュリティ管理アプライアンス（SMA）、AsyncOS のすべてのバージョン

設定は、CLI または GUI を介してバックアップできます。 以下に示す説明を確認してください。

CLI

-------------------------------------------------------------------------------------

CLI を介した 2 つの方法があります。

CLI> showconfig

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without

passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

このコマンドは、CLI の現在のコンフィギュレーションを表示します。 テキストをコピーして、コンピュータにコンフィギュレーション ファイルを手動で保存する必要があります。

CLI> saveconfig

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without

passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the

configuration directory on machine "S-Series".

これにより、現在のコンフィギュレーション ファイルがプロキシのハード ディスクに保存されます。 コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするには、FTP を介してアプライアンスに接続するか、[configuration] フォルダを参照します。

注: デフォルト オプションの [No] が選択されている場合、設定にはパスワードが含まれていません。 これは、'loadconfig' コマンドを使用して、ファイルをプロキシに再びロードできないようにするためです。

GUI

-------------------------------------------------------------------------------------

1. [System Administration] > [Configuration File] に移動します。

2. 次のオプションのいずれかを選択します。

- 表示または保存に使用するローカルコンピュータにファイルをダウンロード ---> コンフィギュレーション ファイルをダウンロードします。

- ファイルをこのアプライアンスに保存 ---> コンフィギュレーション ファイルを WSA にローカルに保存します。

3. [Mask passwords in the Configuration Files] ボックスのチェックを外します。これで、[Load Configuration] オプションを使用してコンフィギュレーション ファイルを WSA に再びアップロードできます。

4. [Submit] ボタンをクリックします。