Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono forniti utili suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi alla SAN UCS (Unified Computing System).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di UCS SAN.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Verificare che vHBA disponga di FLOGI nella struttura SAN.

1. Accedere alla CLI di UCS e connettersi a NXOS.

# connect nxos a|b

(nxos)# show npv flogi-table

Verificare che l'FCID del WWPN sia assegnato e che VSAN sia corretto.

2. In alternativa, dallo switch Cisco MDS, verificare che il WWPN disponga di FLOGI.

SV-35-06-MDS9222i# show flogi database

SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

Controllare lo zoning dello switch MDS per verificare che vHBA(WWPN) e la destinazione di storage siano online e nella stessa zona.

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000

Verificare se vHBA è in grado di vedere la destinazione durante l'avvio della SAN.

In UCS Manager, se il blade può essere avviato dalla SAN, il "Actual Boot Order" di UCS Manager deve essere in grado di visualizzare il WWPN di tutte le destinazioni.

Quando si avvia il blade, premere F2 per accedere al BIOS e passare a Boot Manager. Il BIOS dovrebbe essere in grado di visualizzare la LUN da avviare.

Per la scheda PALO, in questa fase (quando il sistema operativo non è stato ancora avviato), è possibile connettersi alla scheda per verificare se la vHBA dispone di FLOGI e PLOGI.

Una volta avviato il sistema operativo, l'output è diverso. Questo è previsto.

Per un adattatore M71KR-E, all'avvio del server premere CTRL + E per accedere all'utility di configurazione dell'HBA Emulex. Scegliere quindi vHBA ed elencare il dispositivo di avvio. Il vHBA dovrebbe essere in grado di vedere la destinazione.

Verificare se vHBA dispone dell'ID LUN corretto per l'avvio dalla SAN.

La configurazione di avvio del criterio di avvio associato al profilo del servizio è. Verificare che il WWPN della destinazione sia corretto e che l'ID LUN corrisponda anche al LUN definito nello storage.

Di seguito è riportato un esempio di storage EMC. Nel gruppo di storage, la LUN 1301 è mappata all'host con ID 0, che deve corrispondere all'ID definito nel criterio di avvio.

Verificare che la destinazione FC sia in grado di vedere vHBA(WWPN) e che disponga di PLOGI per la destinazione.

Verificare se per l'avvio SAN viene utilizzata un'immagine ESXi personalizzata da Cisco.

Se ESXi non riesce a visualizzare la LUN sulla SAN mentre vHBA la rileva durante la fase di avvio, è probabile che l'immagine ESXi non disponga del driver corretto. Verificare se il cliente sta utilizzando l'immagine ESXi personalizzata da Cisco. Visitare il sito Web VMware e cercare "Cisco ESXi" per scaricare l'immagine personalizzata Cisco.

Immagine personalizzata Cisco per ESXi 5.1.0

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

Immagine personalizzata Cisco per ESXi 5.0.0 U1

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

Immagine personalizzata Cisco per ESXi 4.1 U2

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

Immagini ISO di rollup vSphere 5.0 (fornisce un'immagine ISO di ESXi installabile che include driver per vari prodotti prodotti da partner VMware), ad esempio con server C220 M3, CIMC 1.46c e LSI 9266-8i. Anche l'immagine ESXi personalizzata non dispone del driver per rilevare lo storage locale.

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO_50_2&productId=229

Consultare inoltre la nota di rilascio rollup

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

Verificare che ESXi utilizzi lo stesso driver fnic corretto.

Abilitare SSH ed ESX SHELL e accedere all'host ESXi. Eseguire quindi vmkload_mod -s fnic.

Verificare se l'host è in grado di visualizzare tutti i percorsi alla destinazione di storage da VMware ESXi.

1. Controllare le informazioni sulle LUN che possono essere visualizzate da qualsiasi vHBA.

~ # esxcfg-scsidevs -c

Device UID                            Device Type      Console

Device                                 Size             Multipath PluginDisplay Name

naa.6006016081f0280000e47af49150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.60060

16081f0280000e47af49150e111  40960MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608

1f0280000e47af49150e111)

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f028007a6ffec12985e111  51200MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

028007a6ffec12985e111)

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f02800ca79c3b09150e111  10240MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

02800ca79c3b09150e111)

2. Verificare quali vHBA sono in grado di individuare le LUN.

~ # esxcfg-scsidevs -A

vmhba1      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba1      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba1      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

vmhba2      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba2      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba2      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

In questo esempio, sia vmhba1 che vmhba2 possono visualizzare le 3 LUN.

3. Controllare i percorsi alle LUN.

~ # esxcfg-mpath -b

naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800

00e47af49150e111)

vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a

6ffec12985e111)

vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca

79c3b09150e111)

vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

In questo esempio, sono disponibili quattro percorsi per ogni LUN: due da vmhba1 e due da vmhba2.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems