Sommario

Introduzione

Versioni supportate

Compatibilità con Mac Connector OS

Legenda

Vedere anche

Introduzione

In questo documento vengono descritte le informazioni sulla compatibilità del sistema operativo per il connettore Cisco Secure Endpoint Mac.

Versioni supportate

Alcune versioni elencate non sono più supportate e sono incluse come riferimento cronologico. Fare riferimento a Criteri di supporto Secure Endpoint Connector per ulteriori informazioni sulle versioni dei connettori supportate.

Compatibilità con Mac Connector OS

macOS

Release

Cisco Secure Endpoint Mac Connector versione

1.11.1

a

1.12.7

1.14.0

a

1.15.3

1.15.4*

a

1.15.6

1.16.0

a

1.16.3

1.18.0

a

1.18.1

1.20.0 **

1.21.0

e

più recente

10.13

10.14

10.15

da 11 a 11,2

11.3 e versioni successive

12

13

Nota*: avvio del supporto nativo per l'architettura ARM

Nota**: non è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione 1.20 o successive dalle versioni software precedenti alla 1.11.  Eseguire l'aggiornamento a una versione compresa tra 1.11 e 1.18, quindi passare alla versione 1.20 o successive.

Legenda

Compatibile.

Si consiglia sempre di utilizzare l'ultima versione disponibile del connettore.

Compatibile; non supportata.

Non supportata.

Vedere anche

- Compatibilità sistema operativo Windows Connector Secure Endpoint

- Cisco Security Connector Compatibilità Apple iOS

- Compatibilità con Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS

- Requisiti per il riavvio dell'aggiornamento del connettore Linux dell'endpoint sicuro Cisco