Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Traductions de commandes NextPort vers MICA

Commandes EXEC

Commandes de configuration SPE

Commandes de configuration de port

Commandes de test et de débogage

Traductions de commandes MICA à Nextport

Commandes EXEC

Commandes de configuration SPE

Commandes de configuration de port

Test et débogage

Informations connexes

Introduction

Ce document compare les commandes SPE (Software Port Entity) avec leurs commandes MICA équivalentes.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur un Cisco AS5400 qui exécute le logiciel Cisco IOS® Version 12.1(4.1)T.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Traductions de commandes NextPort vers MICA

Commandes EXEC

Commande

Description

Commandes MICA équivalentes

show spe [slot/spe] [slot/spe]

Pour afficher l'état SPE.

Aucune

show spe log [marche arrière] [slot]

Pour afficher le journal système SPE.

Aucune

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

Afficher les statistiques de l'historique des services du modem pour les SPE spécifiés.

show modem [logement/port]

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

Afficher les statistiques de tous les appels actifs sur les SPE spécifiés.

show modem

show spe modem csr [[slot/spe | slot/spe-range] | summary [slot/spe-range]]

Pour afficher le taux de succès d'appel (CSR) de l'équipement d'abonné spécifié.

Aucune

show spe modem disconnect-Raison [slot[/spe] [slot[/spe] | [slot [slot]] [résumé]

Pour afficher toutes les raisons de déconnexion du modem pour les SPE spécifiés.

show modem call-stats

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [résumé]

Afficher le nombre total de connexions négociées dans chaque modulation ou codeur-décodeur (codec) pour une plage spécifique de SPE.

show modem speed

show spe modem high standard [slot[/spe] slot[/spe] [résumé]

Afficher le nombre total de connexions négociées dans chaque modulation ou codec élevé pour une plage spécifique de SPE ou pour tous les SPE.

Aucune

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

Pour afficher les vitesses de connexion négociées dans chaque codec ou modulation à basse vitesse pour une plage spécifique de SPE ou pour tous les SPE.

show modem speed

show spe modem low standard [slot[/spe] slot[/spe] | résumé]

Afficher le nombre total de connexions négociées dans chaque basse modulation ou codec pour une plage spécifique de SPE ou pour tous les SPE.

Aucune

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]

Pour afficher toutes les versions du micrologiciel MICA et NextPort stockées dans la mémoire Flash, ainsi que le micrologiciel affecté à chaque SPE.

show modem mapping

show port modem log [marche arrière] [slot[/port] slot[/port]

Pour afficher les événements générés par les sessions modem.

show modem log

show port Operational-status [slot[/port] slot[/port]]

Pour afficher les statistiques de la session active en cours.

show modem Operational-status

show port config [slot[/port] slot[/port]

Pour afficher les paramètres de configuration de la session active en cours.

show modem config

clear spe [slot/spe slot/spe]

Pour redémarrer tous les SPE spécifiés. Tous les appels seront désactivés.

Aucune

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]

Pour effacer toutes les statistiques.

clear modem counters

clear spe log [slot]

Pour effacer toutes les entrées du journal des SPE spécifiés.

clear modem log

clear port [slot/port slot/port]

Pour activer l'arrêt et l'arrêt sur les ports spécifiés.

clear modem

clear port log [slot/port] [slot/port]

Pour effacer toutes les entrées du journal des ports spécifiés.

clear modem log

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]

Pour afficher les informations du suivi des appels. Pour plus de détails, voir Call Tracker plus ISDN and AAA Enhancements for the Cisco AS5300 and Cisco AS5800.

show modem calltracker

show port modem test [slot[/port] slot[/port]

Pour afficher les résultats du test du modem de port.

show modem test

Commandes de configuration SPE

Commande

Description

Commandes MICA équivalentes

pays d'origine

Pour définir le code pays du système.

pays du modem

spe log-size

Pour définir les entrées de journal maximales pour chaque port.

modem buffer-size

spe poll [auto | heure][réessayer]

Pour définir l'intervalle d'interrogation statistique.

modem poll

spe call-record

Pour générer un enregistrement d'appel de modem à la fin de chaque appel.

modem call-record

spe [slot/spe [slot/spe]]

Pour configurer le SPE.

Déjà implémenté sur les plates-formes AS5300 et AS5800.

brouillard

Pour traiter les appels actifs de manière élégante.

modem busyout

shutdown

Pour supprimer tous les appels actifs sur les SPE spécifiés.

arrêt du modem

port modem autotest

Pour activer l'autotest du modem.

modem autotest

test de démarrage du modem de port

Exécuter un test d'état sur tous les modems au démarrage du système.

modem startup-test

mise à niveau du micrologiciel [busyout | redémarrer | récupération]

Pour spécifier la méthode de mise à niveau.

Déjà implémentée sur la plate-forme 5300.

nom du fichier d'emplacement du microprogramme

Pour spécifier le fichier du micrologiciel à mettre à niveau.

Déjà mis en oeuvre sur les plates-formes 5300 et 5800.

Commandes de configuration de port

Commande

Description

Commandes MICA équivalentes

port [logement/port/port]

Pour configurer la plage de ports.

plage de modems

par défaut [busyout | arrêt]

Pour afficher la valeur par défaut de la commande.

default modem busyout-threshold

brouillard

Pour utiliser un port.

modem busyout

shutdown

Pour arrêter un port.

arrêt du modem

Commandes de test et de débogage

Commande

Description

Commandes MICA équivalentes

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]

Pour déboguer la maintenance du modem.

debug modem maintenance

debug spe country

Pour afficher les informations de pays de la SPE de gestion des ports.

Aucune

debug spe download-maintenance

Pour afficher la maintenance du téléchargement de gestion des ports.

debug modem mica download

debug spe fm

Pour déboguer la gestion du microprogramme.

debug modem maintenance

debug spe sm

Pour déboguer la machine d'état SPE.

Aucune

debug spe modem [erreur | statistiques | trace]

Pour afficher les statistiques du modem SPE.

debug modem [csm] | trace]

debug csm modem [group] [slot/spe]

Pour afficher les informations d'appel du modem CSM (Call Switching Module).

debug modem csm

debug csm busyout

Pour afficher les événements d'interruption CSM.

debug csm busyout

debug csm neat

Pour afficher les événements de mise en forme CSM.

debug csm neat

debug nextport bs [api | cli | détail]

Pour déboguer le bootstrap NextPort.

Aucune

debug nextport cli

Pour tester l'unité d'interface de ligne de commande (CLI) NextPort.

Aucune

debug nextport ddsm [api |, commande |détail | réponse]

Pour afficher le Gestionnaire des services de données numériques NextPort.

Aucune

debug nextport dfc [api | cli | détail]

Pour déboguer la carte DFC (NextPort Dial Feature Card).

Aucune

debug nextport est [module | api | données | rcv]

Pour déboguer NextPort EST.

Aucune

debug nextport fd

Pour déboguer NextPort Formatter et Dispatcher.

Aucune

debug nextport gdb

Pour déboguer le code source GDB NextPort.

Aucune

debug nextport md [api | rappels | frame-error | init | livre | rx | régulation]

Pour déboguer le pilote du modem NextPort.

Aucune

debug nextport mm [api | cli | détail]

Pour déboguer le gestionnaire de modules NextPort.

Aucune

debug nextport msmgr [commande | détail | réponse]

Pour déboguer le gestionnaire de services de modem NextPort.

Aucune

debug nextport np-address

Pour terminer la conversion d'adresse de logement/port en port suivant.

Aucune

debug nextport second aryq

Pour déboguer la file d'attente secondaire du message de contrôle.

debug modem oob

debug nextport siglib [commande | détail | réponse]

Pour déboguer la bibliothèque de services de signalisation NextPort.

Aucune

debug nextport spe [api | cli | détail]

Pour déboguer le gestionnaire SPE NextPort.

Aucune

debug nextport ssm [api |, commande | détail | livre | réponse]

Pour déboguer le gestionnaire de session et de service suivant.

Aucune

test prochain Bs [crash_info | keepalive]

Tester l'installation de test de l'unité d'amorçage.

Aucune

test nextport ddsm api [get-llc-settings | get-state | set-ppp-escape-map]

Pour tester l'interface de programmation d'applications (API) NextPort de Cisco IOS DDSM.

Aucune

test nextport ddsm, commande [get-llc-settings | get-running-parms | get-state | set-ppp-escape-map]

Pour tester les messages de commande NextPort DDSM.

Aucune

test suivant EST [add | cmdnak | supprimer | débordement | lire | temps réel | rapports | trace | écriture]

Tester l'installation de test unitaire du gestionnaire EST.

Aucune

test nextport mm [add | pays | crash | supprimer | téléchargé | hiirq | keepalive | loirq | nak1 | nak2 | nak3 | nop | norestart | débordement | qfail | qok | rapports | réinitialiser | redémarrer | exécution | second aryq]

Pour tester l'installation de test du gestionnaire de modules.

Aucune

test nextport NP-address <1-6>

Pour modifier le nombre de sessions par SPE.

Aucune

test du seuil de récupération suivant <1-10>

Pour tester le nombre d'échecs qui déclenche la récupération.

Aucune

test nextport set [dfc] | module | port | emplacement | spe] numéro

Pour définir les paramètres de test.

Aucune

test nextport siglib [api | commande]

Tester l'installation de test de l'unité de la bibliothèque de signalisation.

Aucune

test nextport spesm information [buffers | à propos de [slot[/spe]]

Pour tester les commandes de test SPE SM.

Aucune

test nextport ssm [api | rappel |, commande | set [base-params | block-enable | params-count | type de service]

Tester l'installation d'essai unitaire.

Aucune

logement/spe/spe du modem du port de test

Pour exécuter des tests de modem dos à dos.

tester le logement/port dos à dos du modem

test oir [logement <1-8> [insérer | supprimer]

Pour tester la simulation d'insertion et de retrait en ligne (OIR).

Aucune

busyout <numéro de logement>

Tester le retrait de l'OIR gracieux.

Aucune

Traductions de commandes MICA à Nextport

Commandes EXEC

Commande

Description

Commandes NextPort équivalentes

show modem [logement/port]

Afficher les statistiques de l'historique des services du modem pour les SPE spécifiés.

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

show modem

Afficher les statistiques de tous les appels actifs sur les SPE spécifiés.

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

show modem call-stats

Pour afficher toutes les raisons de déconnexion du modem pour les SPE spécifiés.

show spe modem disconnect-Raison [slot[/spe] [slot[/spe] | [slot [slot]] [résumé]

show modem speed

Afficher le nombre total de connexions négociées dans chaque modulation ou codeur-décodeur (codec) pour une plage spécifique de SPE.

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [résumé]

show modem speed

Pour afficher les vitesses de connexion négociées dans chaque codec ou modulation à basse vitesse pour une plage spécifique de SPE ou pour tous les SPE.

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

show modem mapping

Pour afficher toutes les versions du micrologiciel MICA et NextPort stockées dans la mémoire Flash, ainsi que le micrologiciel affecté à chaque SPE.

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]

show modem log

Pour afficher les événements générés par les sessions modem.

show port modem log [marche arrière] [slot[/port] slot[/port]

show modem Operational-status

Pour afficher les statistiques de la session active en cours.

show port Operational-status [slot[/port] slot[/port]]

show modem config

Pour afficher les paramètres de configuration de la session active en cours.

show port config [slot[/port] slot[/port]

clear modem counters

Pour effacer toutes les statistiques.

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]

clear modem log

Pour effacer toutes les entrées du journal des SPE spécifiés.

clear spe log [slot]

clear modem

Pour activer l'arrêt et l'arrêt sur les ports spécifiés.

clear port [slot/port slot/port]

clear modem log

Pour effacer toutes les entrées du journal des ports spécifiés.

clear port log [slot/port] [slot/port]

show modem calltracker

Pour afficher les informations du suivi des appels. Pour plus d'informations, consultez Call Tracker plus ISDN and AAA Enhancements for the Cisco AS5300 and Cisco AS5800.

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]

show modem test

Pour afficher les résultats du test du modem de port.

show port modem test [slot[/port] slot[/port]

Commandes de configuration SPE

Commande

Description

Commandes NextPort équivalentes

pays du modem

Pour définir le code pays du système.

pays d'origine

modem buffer-size

Pour définir les entrées de journal maximales pour chaque port.

spe log-size

modem poll

Pour définir l'intervalle d'interrogation statistique.

spe poll [auto | heure][réessayer]

modem call-record

Pour générer un enregistrement d'appel de modem à la fin de chaque appel.

spe call-record

(Déjà implémenté sur les plates-formes AS5300 et AS5800.) spe [slot/spe slot/spe]

Pour configurer le SPE.

spe [slot/spe [slot/spe]]

modem busyout

Pour supprimer les appels actifs de manière élégante.

brouillard

arrêt du modem

Pour supprimer tous les appels actifs sur les SPE spécifiés.

shutdown

modem autotest

Pour activer l'autotest du modem.

port modem autotest

modem startup-test

Exécuter un test d'état sur tous les modems au démarrage du système.

test de démarrage du modem de port

mise à niveau du micrologiciel [busyout | redémarrer | récupération] (Déjà implémentée sur la plate-forme 5300.)

Pour spécifier la méthode de mise à niveau.

mise à niveau du micrologiciel [busyout | redémarrer | récupération]

Nom de fichier de l'emplacement du microprogramme (déjà implémenté sur les plates-formes 5300 et 5800).

Pour spécifier le fichier du micrologiciel à mettre à niveau.

nom du fichier d'emplacement du microprogramme

Commandes de configuration de port

Commande

Description

Commandes NextPort équivalentes

plage de modems

Pour configurer la plage de ports.

port [logement/port/port]

modem par défaut busyout

Pour afficher la valeur par défaut de la commande.

par défaut [busyout | arrêt]

modem busyout

Pour utiliser un port.

brouillard

arrêt du modem

Pour arrêter un port.

shutdown

Test et débogage

Commande

Description

Commandes NextPort équivalentes

debug modem maintenance

Pour déboguer la maintenance du modem.

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]

debug modem mica download

Pour afficher la maintenance du téléchargement de gestion des ports.

debug spe download-maintenance

debug modem maintenance

Pour déboguer la gestion du microprogramme.

debug spe fm

debug modem [csm] | trace]

Pour afficher les statistiques du modem SPE.

debug spe modem [erreur | statistiques | trace]

debug modem csm

Pour afficher les informations d'appel du modem CSM (Call Switching Module).

debug csm modem [group] [slot/spe]

debug csm busyout

Pour afficher les événements d'interruption CSM.

debug csm busyout

debug csm neat

Pour afficher les événements de mise en forme CSM.

debug csm neat

debug modem oob

Pour déboguer la file d'attente secondaire du message de contrôle.

debug nextport second aryq

tester le logement/port dos à dos du modem

Pour exécuter des tests de modem dos à dos.

logement/spe/spe du modem du port de test

Informations connexes

- Page de support pour la technologie de ligne commuté

- Gestion des services de port sur le serveur d'accès universel Cisco AS5400

- Gestion et dépannage de la carte de numérotation de port universel

- Support technique - Cisco Systems