Contenu

Introduction

Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut du TANDBERG EX90 ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence System EX90.

Q. Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut du TANDBERG EX90 ?

Le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et le mot de passe "" (vide) pour le TANDBERG EX90.A.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems