Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Lectura del número de serie del chasis

Lectura de números de serie de tarjetas de línea

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Ocasionalmente, puede que necesite leer de forma remota los números de serie de su switch multicapa de la serie MDS 9000. Puede que tenga que hacerlo por los requisitos del inventario o para la confirmación o la verificación de la valides del contrato de servicio técnico. Este documento explica cómo leer los números de serie de chasis y de tarjeta de línea mediante el acceso remoto al switch de la serie MDS9000.

Prerequisites

Requirements

Antes de intentar esta configuración, asegúrese de tener acceso remoto al switch multicapa de la serie MDS 9000 a través de una conexión de consola o IP.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en el sistema operativo de red de área de almacenamiento (SAN-OS) MDS 9000.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Lectura del número de serie del chasis

El número de serie del chasis en un switch multicapa de la serie MDS 9000 se utiliza para identificar la unidad con fines de contrato de servicio. Puede leerse desde la pegatina de la parte posterior de la unidad situada junto a la fuente de alimentación; o puede leerse remotamente ejecutando el comando show sprom backplane 1. El número de serie se encuentra debajo del número de producto.

Lectura de números de serie de tarjetas de línea

Los números de serie de las tarjetas de línea se imprimen en la parte inferior de la bandeja de la tarjeta metálica. Para leer de forma remota el número de serie, ejecute el comando show module, que enumera información sobre los módulos instalados, incluidos los números de serie.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Soporte de productos de redes de almacenamiento

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems