Contenido

Introducción

¿Es el TANDBERG EX90 compatible con otros terminales TANDBERG?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Es el TANDBERG EX90 compatible con otros terminales TANDBERG?

El TANDBERG EX90 es un sistema totalmente compatible con los estándares y se conecta con todos los terminales TANDBERG actuales desde vídeo de PC mediante Movi, sistemas de escritorio, decodificadores, sistemas de sala Profile y Telepresence T3.A.

Para obtener más información sobre interoperabilidad, consulte las notas de la versión de software correspondiente (plataforma TC).

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems