Contenido

Introducción

¿Qué resoluciones admite el TANDBERG EX90 en la entrada de pantalla de PC DVI-I?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Qué resoluciones admite el TANDBERG EX90 en la entrada de pantalla de PC DVI-I?

El EX90 tiene una entrada A.DVI-I (analógico y digital integrado).

Las siguientes resoluciones son compatibles con la entrada digital de pantalla del PC EX90:

- 1920 x 1200 - resolución nativa, recomendado

- 1920 x 1080 (sin pantalla completa)

- 1776 x 1000 (sin pantalla completa)

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (sin pantalla completa)

- 1440 x 900

- 1400 x 1050 (sin pantalla completa)

- 1280 x 1024 (sin pantalla completa)

- 1280 x 960 (sin pantalla completa)

- 1280 x 800

- 1280 x 768 (sin pantalla completa)

- 1280 x 720 (sin pantalla completa)

- 1152 x 648 (sin pantalla completa)

- 1024 x 768 (sin pantalla completa)

- 960 x 600 (sin pantalla completa)

- 800 x 600 (sin pantalla completa)

Las siguientes resoluciones son compatibles con la entrada analógica de pantalla del PC EX90:

- 1920 x 1200 - resolución nativa, recomendado

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (sin pantalla completa)

- 1440 x 900

- 1280 x 1024 (sin pantalla completa)

- 1024 x 768 (sin pantalla completa)

- 800 x 600 (sin pantalla completa)

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems