المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

فوائد الاتصال

تشغيل ملفات الفيديو بسرعة

APIC عبر Nexus Insights Cloud Connector

رؤى لوحة معلومات Nexus

المتطلبات الأساسية

APIC

لوحة معلومات Nexus

Intersight

إعداد موصل الأجهزة

APIC - عبر تطبيق NICC

لوحة معلومات Nexus - من خلال رؤى لوحة معلومات Nexus (NDI)

المطالبة بالجهاز داخل intersight.com

تعطيل موصل الأجهزة

APIC - عبر واجهة المستخدم

لوحة معلومات Nexus - عبر واجهة المستخدم

معلومات إضافية

Cisco Intersight

موصل الجهاز

تطبيق Nexus Insights Cloud Connector

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لتمكين موصل الأجهزة لاتصال DeviceSight ب "بنية قائمة التحكم في الوصول (ACI)".

معلومات أساسية

يتم إنشاء اتصال Intersight باستخدام موصل الأجهزة. بنية قائمة على التحكم في الوصول (ACI) تحتوي على خيارين لموصل الأجهزة لتوفير إمكانية الاتصال بين أجهزة العرض:

موقع موصل الأجهزة

كيف يتم تثبيته؟

ملاحظات

APIC

تطبيق Nexus Insights Cloud Connector (NICC)

قبل ACI 5. x، سمي هذا التطبيق Nexus Insights - Base

لوحة معلومات Nexus

رؤى لوحة معلومات Nexus (NDI)

رؤى Nexus المسماة سابقا

فوائد الاتصال

يوفر اتصال Intersight الميزات والمزايا التالية:

- مجموعة TechSupport المؤتمتة على SR المفتوحة من خلال حل المشكلة السريع (RPR)

- دعم فني للتحميل المسبق ل Intersight عبر مساعدة TAC

- إنشاء استباقي ل ACI SR استنادا إلى بيانات تتبع الأعطال من خلال المفاوضات الاستباقية ل ACI

تشغيل ملفات الفيديو بسرعة

APIC عبر Nexus Insights Cloud Connector

رؤى لوحة معلومات Nexus

المتطلبات الأساسية

APIC

الحد الأدنى لإصدار APIC الموصى به: 4.2(3j).

1. يجب أن يكون موصل جهاز APIC قادرا على حل svc.intersight.com بشكل صحيح.

- التحقق من الصحة عبر واجهة سطر الأوامر APIC: nslookup svc.intersight.com

2. يجب السماح بالاتصال الصادر لموصل جهاز APIC على منفذ HTTPs رقم 443.

- التحقق من خلال APIC CLI: راجع https://svc.intersight.com

3. إذا كان هناك حاجة إلى وكيل، فيجب تكوينه ضمن إعدادات نظام APIC.

- انتقل إلى النظام > إعدادات النظام > نهج الوكيل وقم بتدقيقه.

ملاحظة: يضيف الإصدار 6.0(2)+ من واجهة التحكم في الوصول (ACI) خدمة وكيل Cisco Intersight جديدة مباشرة إلى عقد المحولات. تتطلب خدمة الوكيل الجديدة هذه تكوين نهج خدمة DNS مكتمل في VRF الخاص بالإدارة لبرمجة DNS على جميع عقد المحولات وتمكين الوكيل من حل بيانات تتبع تتبع إستخدام Cisco Intersight ومشاركة تسجيل الأجهزة (الهدف الفرعي للجهاز المتصل).

لوحة معلومات Nexus

الحد الأدنى لإصدار ND الموصى به: 2.1.2.

1. يجب أن يكون موصل الجهاز قادرا على حل svc.intersight.com بشكل صحيح.

- التحقق من الصحة عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) عبر واجهة سطر الأوامر (ND) كمستخدم للإنقاذ: nslookup svc.intersight.com

2. يجب السماح بالاتصال الصادر لموصل الجهاز على منفذ HTTPS رقم 443.

- التحقق من الصحة من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) عبر واجهة سطر الأوامر (ND) كمستخدم للإنقاذ: راجع https://svc.intersight.com

3. إذا كان مطلوبا وجود وكيل، فيجب تكوينه ضمن تكوين وكيل نظام المجموعة.

- التحقق من الصحة في: لوحة معلومات Nexus > وحدة تحكم المسؤول > البنية الأساسية > تكوين نظام المجموعة وتحرير تكوين الوكيل.

4. ويجب إضافة موقع ACI.

- انتقل إلى لوحة معلومات Nexus > وحدة تحكم المسؤول > المواقع وقم بتأكيدها.

Intersight

1. مطلوب حساب Intersight.com للمطالبة بالجهاز.

إعداد موصل الأجهزة

APIC - عبر تطبيق NICC

1. قم بتنزيل أحدث إصدار^1 من تطبيق Nexus Insights Cloud Connector من مركز تطبيق DC من Cisco.

2. ترقية تطبيق Nexus Insights Cloud Connector.

- انتقل إلى تطبيقات > تطبيقات مثبتة

- انقر فوق زر الترقية ضمن لوحة تطبيق NICC.

- تحميل أحدث إصدار.

3. التحقق من صحة إعداد مجموعة بيانات NICC.

- افتح تطبيق NICC.

- انقر فوق رمز العتاد لإعادة تشغيل إعداد التطبيق.

- تحرير تكوين إعداد مجموعة البيانات.

- قم بإيقاف تشغيل كافة مجموعات الأدوات المراد تجميعها، ثم أرسلها.

4. تحقق من صحة إعدادات موصل الأجهزة.

- انتقل إلى النظام > إعدادات النظام > Intersight.

- انقر على أداة الإعدادات لضمان تمكين موصل الجهاز.

- يمكن تعديل وضع الوصول والتحديث التلقائي، على الرغم من أنه لا يوصى بذلك بشكل عام.

- إغلاق الإعدادات للعودة إلى صفحة موصل الأجهزة.

- لاحظ معرف الجهاز ورمز المطالبة.

5. المطالبة بالجهاز داخل Intersight.com

- يتطلب Intersight معرف الجهاز ورمز المطالبة المشار إليهما في الخطوة 4.

1NICC صيغة 2.2.8.6 و up يتضمن ال log4j إصلاح.

لوحة معلومات Nexus - من خلال رؤى لوحة معلومات Nexus (NDI)

1. تمكين/تثبيت أحدث إصدار^2 من رؤى لوحة معلومات Nexus من مركز تطبيق DC من Cisco

2. تحقق من صحة ما إذا كانت كافة عقد البنية مرئية/تم اكتشافها بشكل صحيح في رؤى لوحات معلومات Nexus.

- انتقل إلى Nexus Dashboard > Admin Console > Services. افتح رؤى لوحة معلومات Nexus وانتقل إلى العقد.

- قم بالتمرير خلال الجزء الأيمن للتحقق من اكتشاف جميع العقد المتوقعة.

- لا يمكن الوصول إلى العقد غير المعروضة في طريقة العرض هذه للأنشطة والميزات ذات الصلة بميزة Intersight.

3. تحقق من صحة إعدادات موصل الأجهزة.

- انتقل إلى Nexus Dashboard > Admin Console > Infrastructure > Intersight

- انقر على أداة الإعدادات لضمان تمكين موصل الجهاز.

- يمكن تعديل وضع الوصول والتحديث التلقائي، على الرغم من أنه لا يوصى بذلك بشكل عام.

- لاحظ معرف الجهاز ورمز المطالبة.

4. المطالبة بالجهاز داخل intersight.com

- يتطلب Intersight معرف الجهاز ورمز المطالبة المشار إليهما في الخطوة 3.

2NDI صيغة 6.0.2 و up يتضمن ال log4j إصلاح.

المطالبة بالجهاز داخل intersight.com

للمطالبة بهدف جديد، قم بما يلي:

1. قم بتسجيل الدخول إلى ميزة Intersight مع امتيازات مسؤول الحساب أو مسؤول الجهاز أو فني الجهاز.

2. من القائمة تحديد نظام الخدمة"، حدد النظام.

3. انتقل إلىAdmin > الأهداف > ادعي وجود هدف جديد.

4. أخترAvailable للمطالبةوحدد النوع الهدف الذي تريد المطالبة به. انقر فوق ابدأ.

5. أدخل التفاصيل المطلوبة وانقر فوق المطالبة لاستكمال عملية المطالبة.

تعطيل موصل الأجهزة

APIC - عبر واجهة المستخدم

لتعطيل موصل الأجهزة، يمكن تبديل مقبض "موصل الأجهزة" إلى وضع الإيقاف.

انتقل إلى إعدادات النظام > Nexus Cloud و Intersight Connectivity > الإعدادات للعثور على مقبض "موصل الأجهزة" الذي يمكن تحويله إلى وضع الإيقاف.

ملاحظة: وفقا لإصدار APIC الخاص بك، تم تسمية علامة التبويب "اتصال Intersight" باسم Intersight، أو Nexus Cloud أو Nexus Cloud و Intersight Connectivity. بغض النظر عن ذلك، فإن أداة الإعداد في علامة التبويب هذه هي المكان الذي يمكن العثور فيه على مقبض "موصل الأجهزة".

إعدادات اتصال Intersight

لوحة معلومات Nexus - عبر واجهة المستخدم

لتعطيل موصل الأجهزة، يمكن تبديل مقبض "موصل الأجهزة" إلى وضع الإيقاف.

انتقل إلى وحدة تحكم المسؤول > Admin > InSight للعثور على مقبض "موصل الجهاز" الذي يمكن تشغيله إلى وضع الإيقاف.

إعدادات ND Intersight

معلومات إضافية

Cisco Intersight

Cisco Intersight عبارة عن نظام أساسي للإدارة يتم تقديمه كخدمة مع تحليلات مضمّنة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من Cisco والجهات الخارجية. يوفر هذا النظام الأساسي مستوى ذكيًا من الإدارة يمكّن مؤسسات تقنية المعلومات من تحليل بيئاتها وتبسيطها وأتمتتها بطرق أكثر تقدمًا من الأجيال السابقة من الأدوات. لمزيد من المعلومات والأسئلة المتداولة، يرجى زيارة موقع https://intersight.com/help/home.

موصل الجهاز

يتم إستخدام موصل الجهاز المدمج على واجهة برمجة التطبيقات (APIC) لتوصيل بنية قائمة التحكم في الوصول (ACI) ب Intersight. يوفر موصل الجهاز طريقة آمنة للأجهزة المتصلة لإرسال المعلومات واستلام تعليمات التحكم من بوابة Cisco Intersight. في إعادة تشغيل APIC، يبدأ موصل الجهاز بشكل افتراضي ويحاول الاتصال ب Intersight.

تطبيق Nexus Insights Cloud Connector

على واجهة برمجة تطبيقات Cisco، يتم إستخدام تطبيق NICC لتوفير وظيفة مساعدة TAC. توفر تعليمات TAC طريقة للمستخدمين لإنشاء دعم فني عبر أجهزة متعددة، ثم تحميلها إلى سحابة Intersight. وبعد ذلك، يمكن لمهندس TAC سحب هذه الدعم الفني للتحليل عبر طلب خدمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن مهندس TAC من تشغيل الدعم الفني حسب الطلب مقابل عقد واجهة التحكم في الوصول (ACI). القراءة في دليل مستخدم Cisco Nexus Insights Cloud Connector.