المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الرسم التخطيطي للشبكة

المفاهيم

وصف التقنية

تشغيل STP

المهمة

التعليمات بالتفصيل

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تتغير تكلفة مسار بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) تلقائيًا عند تغير سرعة منفذ/وضع مزدوج

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملخص الأوامر

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لضمان عدم إنشائك لحلقات تكرار عندما تكون لديك مسارات متكررة في شبكتك.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- cisco مادة حفازة 5500/5000 مفتاح

- كبل وحدة تحكم مناسب لـ "المحرك المشرف" في المحول

- ستة محولات Catalyst 5509

تنطبق مبادئ الشجرة المتفرعة التي يقدمها المستند على جميع الأجهزة التي تدعم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) تقريبا.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هو بروتوكول من الطبقة 2 يعمل على الجسور والمحولات. المواصفة ل STP Ieee 802.1D. الغرض الأساسي من بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هو التأكد من عدم إنشائك لحلقات تكرار عندما تكون لديك مسارات متكررة في شبكتك. أنشوطة مميت إلى شبكة.

تنطبق التكوينات الواردة في هذا المستند على المحولات Catalyst 2926G و2948G و2980G و4500/4000 و5500/5000 و6500/6000 التي تعمل بنظام التشغيل (Catalyst OS (CatOS. يمكنك الرجوع إلى هذه المستندات للحصول على معلومات حول تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على منصات المحولات الأخرى:

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والشجرة المتفرعة المتعددة (MST) (محولات Catalyst 6500/6000 Switches التي تعمل ببرنامج Cisco IOS®)

- تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والشجرة المتفرعة الممتدة (MST) (محولات Catalyst 4500/4000 Switches التي تعمل ببرنامج CISCO IOS Software)

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

المفاهيم

يعمل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على الجسور والمحولات المتوافقة مع معيار 802.1D. يوجد الكثير من المعايير المختلفة في بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، ولكن معيار 802.1D هو الأكثر شيوعًا والأكثر تطبيقًا. أنت تقوم بتطبيق بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على الجسور والمحولات لأجل منع حلقات التكرار في الشبكة. استخدم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في الحالات التي تريد فيها الارتباطات المتكررة، وليس حلقات التكرار. الارتباطات المتكررة لا تقل أهمية عن النُسخ الاحتياطية في حال حدوث تجاوز فشل في الشبكة. يؤدي فشل الارتباط الأساسي لديك إلى تنشيط الارتباطات الاحتياطية بحيث يتمكن المستخدمون من الاستمرار في استخدام الشبكة. ومن دون بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على الجسور والمحولات، قد يؤدي هذا الفشل إلى حدوث تكرار حلقي. إذا قام محولان متصلان بتشغيل معيارين مختلفين لبروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، فسيتطلبان عناصر تحكم مختلفة لعملية التقارب. عند إستخدام معايير مختلفة في المحولات، فإنها تتسبب في حدوث مشاكل في التحكم بين حالات الحظر وإعادة التوجيه. لذلك، يوصى باستخدام معايير بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) نفسها. تأمل في هذا الشبكة:

في هذه الشبكة، تم تخطيط ارتباط متكرر بين المحول A والمحول B. ومع ذلك، فإن هذا الإعداد ينشئ احتمالية وجود حلقة متكررة لإنشاء جسر. على سبيل المثال، يستمر توزيع حزمة البث أو البث المتعدد التي تقوم بالإرسال من المحطة M وووجهتها هي المحطة N بين كلا المحولين.

ومع ذلك، عند تشغيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على كلا المحولين، فإن الشبكة منطقيًا تبدو كما يلي:

تنطبق هذه المعلومات علي السيناريو الوارد في الرسم التخطيطي للشبكة:

- المحول 15 هو المحول الرئيسي.

- وتعتبر المحولات 12 و13 و14 و16 و17 هي المحولات التي ترتبط بمحطات العمل وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

- تقوم الشبكة بتعريف الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) التالية:

- 1

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- اسم مجال بروتوكول خط اتصال الشبكة المحلية الظاهرية (VTP) هو STD-Doc.

من أجل توفير تكرار المسار المطلوب، وكذلك لتجنب ظهور حالة تكرار حلقي، يقوم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بتعريف شجرة تتفرع عبر جميع المحولات في شبكة موسّعة. يقوم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بفرض مسارات بيانات متكررة معينة في حالة استعداد (محظورة) ويترك المسارات الأخرى في حالة إعادة توجيه. إذا أصبح ارتباط ما في حالة إعادة توجيه غير متوفر، فإن بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) يعمل على إعادة تكوين الشبكة ويعيد توجيه مسارات البيانات من خلال تنشيط مسار الاستعداد المناسب.

وصف التقنية

باستخدام بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، يكون المفتاح خاصًا بكل المحولات في الشبكة لاختيار جسر رئيسي يصبح النقطة المركزية في الشبكة. ويتم اتخاذ جميع القرارات الأخرى في الشبكة من منظور هذا الجسر الرئيسي، مثل قرار المنفذ الذي يجب حظره والمنفذ الذي يجب وضعه في وضع إعادة التوجيه. وتتعامل بيئة المحول، والتي تختلف عن بيئة الجسر، على الأرجح مع شبكات محلية ظاهرية (VLANs) متعددة. عندما تطبّق جسرًا رئيسيًا في شبكة تحويل، فعادةً ما تشير إلى الجسر الرئيسي على أنه المحول الجذر. يجب أن يكون لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) الجسر الرئيسي الخاص بها وذلك لأن كل شبكة خاصة ظاهرية (VLAN) هي عبارة عن مجال بث منفصل. وقد توجد جذور الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) المختلفة في محول واحد أو في محولات متنوعة.

ملاحظة: يعتبر تحديد المحول الجذر لشبكة محلية ظاهرية (VLAN) معينة أمرا مهما للغاية. يمكنك اختيار المحول الجذر، أو يمكنك ترك الأمر للمحولات، وهو أمر ينطوي على مخاطر. إذا لم تكن تتحكم في عملية تحديد المحول الرئيسي، فقد توجد مسارات دون المستوى الأمثل في شبكتك.

تقوم جميع المحولات بتبادل المعلومات لاستخدامها في تحديد المحول الجذر والتكوين اللاحق للشبكة. وتعمل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) على حمل هذه المعلومات. يقوم كل محول بمقارنة المعلّمات في وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) التي يرسلها المحول إلى جهاز مجاور مع المعلّمات الموجودة في وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) التي يتلقاها المحول من الجهاز المجاور.

في عملية تحديد جذر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، يكون العدد الأقل هو الأفضل. إذا أعلن المحول A عن معرّف جذر برقم أقل من معرّف الجذر الذي أعلن عنه المحول B، فإن معلومات المحول A تكون هي الأفضل. فيتوقف المحول B عن الإعلان عن معرّف الجذر الخاص به، ويقبل معرّف جذر المحول A.

يرجى الرجوع إلى ميزات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) الاختيارية للحصول على مزيد من المعلومات عن بعض من ميزات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) الاختيارية، مثل:

- PortFast

- حماية الجذر

- حماية التكرار الحلقي

- حماية وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU)

تشغيل STP

المهمة

المتطلبات الأساسية

اختَر أحد المحولات ليكون هو جذر الشجرة المتفرعة، وذلك قبل تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). لا يلزم أن يكون هذا المحول هو المحول الأقوى، ولكن عليك اختيار المحول الأكثر مركزية على الشبكة. حيث تتم جميع تدفقات البيانات عبر الشبكة من منظور هذا المحول. عليك أيضًا باختيار المحول الأقل تشويشًا في الشبكة. حيث تعمل المحولات المركزية غالبًا كجذر الشجرة المتفرعة وذلك لأن هذه المحولات لا تتصل عادةً بالمحطات الطرفية. كما أن التنقلات والتغييرات داخل الشبكة يكون احتمال تأثيرها على هذه المحولات أقل.

بعد تحديد المحول الجذري، عليك بتعيين المتغيرات الملائمة وذلك لتخصيص المحول كمحول جذري. المتغير الوحيد الذي يجب عليك تعيينه هو bridge priority . إذا كان المحول بأولوية جسر أقل من جميع المحولات الأخرى، فإن المحولات الأخرى تقوم تلقائيًا بتحديد المحول كمحول جذري.

العملاء (المحطات الطرفية) على منافذ المحول

يمكنك أيضا إصدار set spantree portfast الأمر، لكل منفذ. عند تمكين portfast المتغير على منفذ ما، يتحول هذا المنفذ على الفور من وضع الحظر إلى وضع إعادة التوجيه. يساعد تمكين portfast على منع حالات انتهاء المهلة الزمنية للعملاء الذين يستخدمون Novell Netware أو يستخدمون DHCP للحصول على عنوان IP. ومع ذلك، فعليك ألا تستخدم هذا الأمر عندما يكون لديك اتصال من محول إلى محول. في هذه الحالة، قد يؤدي الأمر إلى حدوث تكرار حلقي. يؤدي التأخير الذي يتراوح زمنه من 30 إلى 60 ثانية والذي يحدث أثناء الانتقال من وضع الحظر إلى وضع إعادة التوجيه إلى منع حالة من التكرار الحلقي المؤقت في الشبكة عند توصيل محولين.

اترك متغيرات STP الأخرى عند قيمها الافتراضية.

قواعد التشغيل

يسرد هذا القسم قواعد كيفية عمل STP. عند ظهور المحولات لأول مرة، فإنها تبدأ عملية تحديد المحول الجذري. يقوم كل محول بإرسال وحدة بيانات لبروتوكول الجسر (BPDU) إلى المحول المتصل مباشرة لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN).

أثناء خروج وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) من خلال الشبكة، يقوم كل محول بمقارنة وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) التي يرسلها المحول بوحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) التي يتلقاها المحول من الأجهزة المجاورة. ومن ثم تتفق المحولات على المحول الجذري. ومن ثم يقوز بهذه العملية الانتقائية المحول صاحب معرّف الجسر الأدنى في الشبكة.

ملاحظة: تذكر أنه يتم تعريف محول جذري واحد لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN). بعد تعريف المحول الجذري، تلتزم باقي المحولات بالقواعد التالية.

- قاعدة STP رقم 1 — يجب أن تكون جميع منافذ المحول الجذري في وضع إعادة التوجيه.

ملاحظة: في بعض الحالات الجانبية، والتي تتضمن منافذ تكرار حلقي ذاتي، هناك إستثناء لهذه القاعدة.

بعد ذلك، يقوم كل محول بتحديد أفضل مسار للوصول إلى الجذر. وتقوم المحولات بتحديد هذا المسار عن طريق عقد مقارنة للمعلومات الموجودة في جميع وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) التي تتلقاها على جميع المنافذ. ويقوم المحول باستخدام المنفذ الذي يحتوي على أقل قدر من المعلومات في وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) للوصول إلى المحول الجذري؛ حيث يمثل المنفذ الذي يحتوي على أقل قدر من المعلومات في وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) المنفذ الرئيسي. بعد أن يقوم المحول بتحديد المنفذ الرئيسي، ينتقل المحول إلى القاعدة الثانية.

- قاعدة STP رقم 2 — يجب تعيين المنفذ الرئيسي على وضع إعادة التوجيه

بالإضافة إلى ذلك، تتواصل المحولات الموجودة على كل مقطع من مقاطع الشبكة المحلية (LAN) مع بعضها البعض وذلك لتحديد المحول الأفضل للاستخدام لنقل البيانات من ذلك المقطع إلى الجسر الرئيسي. ويسمى هذا المحول باسم؛ المحول المخصص.

- قاعدة STP رقم 3 — في مقطع الشبكة المحلية (LAN) الواحد، يجب وضع منفذ المحول المخصص الذي يتصل بذلك المقطع على الشبكة المحلية (LAN) في وضع إعادة التوجيه.

- قاعدة STP رقم 4 — يجب وضع جميع المنافذ الأخرى في جميع المحولات (الخاصة بالشبكة المحلية الظاهرية (VLAN)) في وضع الحظر. وتنطبق هذه القاعدة فقط على المنافذ التي تتصل بالجسور أو المحولات الأخرى. لا يؤثر بروتوكول STP على المنافذ المتصلة بمحطات العمل أو أجهزة الكمبيوترالشخصي (PCs). حيث تبقى هذه المنافذ في وضع إعادة التوجيه.

ملاحظة: تؤدي إضافة أو إزالة شبكات محلية ظاهرية (VLANs) عندما يعمل بروتوكول STP في وضع الشجرة المتفرعة لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) (PVST / PVST+) إلى تشغيل إعادة حساب الشجرة المتفرعة لمثيل تلك الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) وتتعطل حركة مرور البيانات فقط لتلك الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN). يمكن لأجزاء الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) الأخرى الخاصة بارتباط قناة اتصال إعادة توجيه حركة مرور البيانات بشكل طبيعي. وتؤدي إضافة أو إزالة شبكات محلية ظاهرية (VLANs) لمثيل شجرة متفرعة متعددة (MST) موجود إلى تشغيل إعادة حساب الشجرة المتفرعة لذلك المثيل وتعطيل حركة مرور البيانات لجميع أجزاء الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) لمثيل MST هذا.

ملاحظة: بشكل افتراضي، يتم تشغيل الشجرة المتفرعة على كل منفذ. ولا يمكن إيقاف تشغيل ميزة الشجرة المتفرعة في المحولات لكل منفذ. ويمكنك إيقاف تشغيل بروتوكول STP لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN)، أوعلى المحول عامةً، على الرغم من أنه لا يوصى بذلك. يجب توخي الحذر الشديد عند تعطيل الشجرة المتفرعة لأن هذا الإجراء يؤدي إلى إنشاء تكرارات حلقية من الطبقة 2 داخل الشبكة.

التعليمات بالتفصيل

أكمل الخطوات التالية:

1. قم بإصدار show version الأمر لعرض إصدار البرنامج الذي يقوم المحول بتشغيله.

ملاحظة: تقوم جميع المحولات بتشغيل نفس إصدار البرنامج.

Switch-15> (enable)show version

WS-C5505 Software, Version McpSW: 4.2(1) NmpSW: 4.2(1)

Copyright (c) 1995-1998 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Sep  8 1998, 10:30:21

MCP S/W compiled on Sep 08 1998, 10:26:29

System Bootstrap Version: 5.1(2)

Hardware Version: 1.0  Model: WS-C5505  Serial #: 066509927

Mod Port Model      Serial #  Versions

--- ---- ---------- --------- ----------------------------------------

1   0    WS-X5530   008676033 Hw : 2.3

Fw : 5.1(2)

Fw1: 4.4(1)

Sw : 4.2(1)

في هذا السيناريو، يعتبر المحول 15 هو الاختيار الأفضل للمحول الجذري للشبكة لجميع الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) حيث يعتبر المحول 15 هو المحول الرئيسي.

1. أصدرت set spantree root vlan_id الأمر in order to ثبتت الأولوية من المفتاح إلى 8192 ل ال VLAN أو VLANs أن ال vlan_id  يعين.

ملاحظة: الأولوية الافتراضية للمحولات هي 32768. وعندما تعيّن الأولوية باستخدام هذا الأمر، فإنك تفرض تحديد المحول 15 ليكون المحول الجذري وذلك لأن المحول 15 لديه أقل أولوية.

Switch-15> (enable)set spantree root 1

VLAN 1 bridge priority set to 8192.

VLAN 1 bridge max aging time set to 20.

VLAN 1 bridge hello time set to 2.

VLAN 1 bridge forward delay set to 15.

Switch is now the root switch for active VLAN 1.

Switch-15> (enable)

Switch-15> (enable)set spantree root 200

VLAN 200 bridge priority set to 8192.

VLAN 200 bridge max aging time set to 20.

VLAN 200 bridge hello time set to 2.

VLAN 200 bridge forward delay set to 15.

Switch is now the root switch for active VLAN 200.

Switch-15> (enable)

Switch-15> (enable)set spantree root 201

VLAN 201 bridge priority set to 8192.

VLAN 201 bridge max aging time set to 20.

VLAN 201 bridge hello time set to 2.

VLAN 201 bridge forward delay set to 15.

Switch is now the root switch for active VLAN 201.

Switch-15> (enable)

Switch-15> (enable)set spantree root 202

VLAN 202 bridge priority set to 8192.

VLAN 202 bridge max aging time set to 20.

VLAN 202 bridge hello time set to 2.

VLAN 202 bridge forward delay set to 15.

Switch is now the root switch for active VLAN 202.

Switch-15>

Switch-15> (enable)set spantree root 203

VLAN 203 bridge priority set to 8192.

VLAN 203 bridge max aging time set to 20.

VLAN 203 bridge hello time set to 2.

VLAN 203 bridge forward delay set to 15.

Switch is now the root switch for active VLAN 203.

Switch-15>

Switch-15> (enable)set spantree root 204

VLAN 204 bridge priority set to 8192.

VLAN 204 bridge max aging time set to 20.

VLAN 204 bridge hello time set to 2.

VLAN 204 bridge forward delay set to 15.

Switch is now the root switch for active VLAN 204.

Switch-15> (enable)

ويتمتع الإصدار الأقصر للأمر بالتأثير نفسه، كما يوضح المثال التالي:

Switch-15> (enable)set spantree root 1,200-204

VLANs 1,200-204 bridge priority set to 8189.

VLANs 1,200-204 bridge max aging time set to 20.

VLANs 1,200-204 bridge hello time set to 2.

VLANs 1,200-204 bridge forward delay set to 15.

Switch is now the root switch for active VLANs 1,200-204.

Switch-15> (enable)

يوفر set spantree priority الأمر طريقة ثالثة لتحديد المحول الجذري:

Switch-15> (enable)set spantree priority 8192 1

Spantree 1 bridge priority set to 8192.

Switch-15> (enable)

ملاحظة: في هذا السيناريو، بدأت جميع المحولات بتكوينات ممسوحة. ولذلك، بدأت جميع المحولات بأولوية جسر بقيمة 32768. إذا لم تكن متأكدًا من أن جميع المحولات في شبكتك لها أولوية أكبر من 8192، فعليك تعيين أولوية الجسر الرئيسي الذي تريده على 1.

1. أصدرت set spantree portfast mod_num/port_num enable الأمر in order to شكلت PortFast يثبت على مفتاح 12، 13، 14، 16، و 17.

ملاحظة: قم فقط بتكوين هذا الإعداد على المنافذ المتصلة بمحطات العمل أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي (PCs). لا تقم بتمكين PortFast على أي منفذ يتصل بمحول آخر.

- يتصل المنفذ 2/1 بالمحول 13.

- يتصل المنفذ 2/2 بالمحول 15.

- يتصل المنفذ 2/3 بالمحول 16.

- تتصل المنافذ من 3/1 إلى 3/24 بأجهزة الكمبيوترالشخصي (PCs).

- تتصل المنافذ من 4/1 إلى 4/24 بمحطات عمل UNIX.

بوضع هذه المعلومات كأساس، قم بإصدار set spantree portfastالأمر على المنافذ من 3/1 إلى 3/24 وعلى المنافذ من 4/1 إلى 4/24:

Switch-12> (enable)set spantree portfast 3/1-24 enable

Warning: Spantree port fast start should  only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc.

to a fast start port can cause temporary spanning-tree loops. Use with caution. Spantree ports 3/1-24 fast start enabled.

Switch-12> (enable) Switch-12> (enable)set spantree portfast 4/1-24 enable Warning: Spantree port fast start should  only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc.

to a fast start port can cause temporary spanning-tree loops. Use with caution. Spantree ports 4/1-24 fast start enabled. Switch-12> (enable)

1. قم بإصدار  show spantree vlan_idالأمر وذلك للتأكد من أن المحول 15 هو الجذر لجميع الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) المناسبة.

ومن خلال الإخراج الناتج من هذا الأمر، قم بمقارنة عنوان MAC الخاص بالمحول الذي تم اختياره ليكون المحول الجذري بعنوان MAC الخاص بالمحول الذي قمت بإصدار الأمر منه. وإذا كانت العناوين متطابقة، فإن المحول الذي تستخدمه يكون هو المحول الجذري للشبكة المحلية الظاهرية (VLAN). ويشير أيضًا المنفذ الجذري 1/0 إلى أنك تستخدم المحول الجذري. وهذه هي عينة من مخرجات الأمر:

Switch-15> (enable)show spantree 1

VLAN 1

spanning-tree enabled

spanning-tree type          ieee

Designated Root             00-10-0d-b1-78-00

!--- This is the MAC address of the root switch for VLAN 1.

Designated Root Priority    8192

Designated Root Cost        0

Designated Root Port        1/0

Root Max Age   20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-10-0d-b1-78-00

Bridge ID Priority          8192

Bridge Max Age 20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

يوضح هذا الإخراج أن المحول 15 هو الجذر المعيّن على الشجرة المتفرعة للشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) رقم 1. ويعتبر عنوان MAC الخاص بالمحول الجذري المعين، 00-10-0d-B1-78-00، هو نفس عنوان MAC لمعرف الجسر الخاص بالمحول 15،00-10-0d-b1-78-00. كما يوجد مؤشر آخر على أن هذا المحول هو الجذر المعيّن، وهو أن منفذ الجذر المعيّن هو 1/0.

في هذا الإخراج الناتج من المحول 12، يقوم المحول بالتعرف على المحول 15 على أنه المحول Designated Rootللشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) رقم 1:

Switch-12> (enable)show spantree 1

VLAN 1

spanning-tree enabled

spanning-tree type          IEEEDesignated Root             00-10-0d-b1-78-00

!--- This is the MAC address of the root switch for VLAN 1.

Designated Root Priority    8192

Designated Root Cost        19

Designated Root Port        2/3

Root Max Age   20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-10-0d-b2-8c-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

ملاحظة: يمكن أن يشير إخراج الأمر show spantree vlan_id للمحولات والشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) الأخرى إلى أن المحول 15 هو الجذر المعين لجميع الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs).

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

- show spantree vlan_id— يعرض الحالة الحالية للشجرة المتفرعة لمعرف VLAN هذا، من منظور المحول الذي تقوم بإصدار الأمر عليه.

- show spantree summary— يقدم ملخصا لمنافذ الشجرة المتفرعة المتصلة بالشبكة المحلية الظاهرية (VLAN).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

تتغير تكلفة مسار بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) تلقائيًا عند تغير سرعة منفذ/وضع مزدوج

يقوم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بحساب تكلفة المسار استنادًا إلى سرعة الوسائط (النطاق الترددي) للروابط بين المحولات وتكلفة المنفذ لكل إطار لإعادة توجيه المنافذ. تقوم الشجرة المتفرعة بتحديد المنفذ الجذري استنادًا إلى تكلفة المسار. ويصبح المنفذ صاحب التكلفة الأقل للمسار إلى لجسر الرئيسي هو المنفذ الجذري. ودائمًا ما يكون المنفذ الجذري في حالة إعادة التوجيه.

في حال تغيير السرعة/الوضع المزدوج للمنفذ، تقوم الشجرة المتفرعة بإعادة حساب تكلفة المسار تلقائيًا. وقد يؤدي أي تغيير في تكلفة المسار إلى تغيير مخطط الشجرة الممتدة.

راجع قسم حساب تكاليف المنافذ وتعيينها في تكوين الشجرة المتفرعة للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية حساب تكلفة المنفذ.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إستخدام أوامر debug.

- show spantree vlan_id—يعرض الحالة الحالية للشجرة المتفرعة لمعرف VLAN هذا، من منظور المحول الذي تقوم بإصدار الأمر عليه.

- show spantree summary—يقدم ملخصا لمنافذ الشجرة المتفرعة المتصلة بالشبكة المحلية الظاهرية (VLAN).

- show spantree statistics—يعرض المعلومات الإحصائية للشجرة المتفرعة.

- show spantree backbonefast—يعرض ما إذا كانت ميزة تقارب BackboneFast للشجرة الممتدة ممكنة أم لا.

- show spantree blockedports—يعرض المنافذ المحظورة فقط.

- show spantree portstate—يحدد حالة الشجرة المتفرعة الحالية لمنفذ Token Ring داخل شجرة متفرعة.

- show spantree portvlancost—يعرض تكلفة المسار للشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) على المنفذ.

- show spantree uplinkfast—يعرض إعدادات Uplinkfast.

ملخص الأوامر

الصيغة:

show version

كما هو مستخدم في هذا المستند:

show version

الصيغة:

set spantree root [vlan_id]

كما هو مستخدم في هذا المستند:

set spantree root 1

set spantree root 1,200-204

الصيغة:

set spantree priority [vlan_id]

كما هو مستخدم في هذا المستند:

set spantree priority 8192 1

الصيغة:

set spantree portfast mod_num/port_num {enable | disable}

كما هو مستخدم في هذا المستند:

set spantree portfast 3/1-24 enable

الصيغة:

show spantree [vlan_id]

كما هو مستخدم في هذا المستند:

show spantree

معلومات ذات صلة

- مشاكل بروتوكول الشجرة المتفرعة واعتبارات التصميم ذات الصلة

- دعم المحولات

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco