المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المخطط

السيناريوهات والمشاكل

التجاور لأسفل

لا يوجد اتصال

مشاكل التكوين

مشاكل دورة TCPSsession

حدود التجاور

رفرفة الواجهة

انتهت صلاحية مؤقت الاحتجاز

AFI/SafiiSsues

تثبيت المسار وتحديده

الخطوة التالية

عطل ضلعي

حالة السباق

مسائل أخرى

نظير BGP بطيء

مشكلات الذاكرة

وحدة المعالجة المركزية (CPU) المرتفعة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء بروتوكول العبارة الحدودية (BGP) وإصلاحها، كما يوفر حلولا وإرشادات أساسية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند. معرفة بروتوكول BGP الأساسية مفيدة، يمكنك الرجوع إلى دليل تكوين BGP للحصول على مزيد من المعلومات.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة، ولكن الأوامر قابلة للتطبيق على Cisco IOS® و Cisco IOS® XE.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يصف هذا وثيقة دليل أساسي أن يتحرى المشاكل الأكثر شيوعا في بروتوكول العبارة الحدودية (BGP)، يعطي إجراءات تصحيحية، أمر/تصحيح مفيد أن يكشف السبب الجذر للمشكلة، و· تحديد أفضل ممارسة لتجنب المشاكل المحتملة. تذكر أنه لا يمكن أخذ جميع المتغيرات والسيناريوهات المحتملة في الاعتبار ويمكن أن يتطلب Cisco TAC تحليلا أعمق.

المخطط

أستخدم مخطط المخطط الهيكلي هذا كمرجع للمخرجات الواردة في هذا المستند.

السيناريوهات والمشاكل

التجاور لأسفل

إذا كانت جلسة BGP معطلة ولا تظهر، قم بإصدار show ip bgp all summary command. هنا أنت يستطيع وجدت الحالة الحالي من الجلسة:

- إذا لم تكن جلسة العمل في حالة تشغيل، يمكن أن تختلف بين وضع السكون والنشاط (يعتمد على معالجة جهاز حالة محدودة).

- إذا كانت الجلسة قيد التشغيل، سترى عدد البادئات التي تم استقبالها.

R2#show ip bgp all summary

For address family: IPv4 Unicast

BGP router identifier 198.51.100.2, local AS number 65537

BGP table version is 19, main routing table version 19

18 network entries using 4464 bytes of memory

18 path entries using 2448 bytes of memory

1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 296 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 7208 total bytes of memory

BGP activity 18/0 prefixes, 18/0 paths, scan interval 60 secs

18 networks peaked at 11:21:00 Jun 30 2022 CST (00:01:35.450 ago)

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.0.23.3       4        65537       6       5       19    0    0 00:01:34       18

198.51.100.1    4        65536       0       0        1    0    0 never    Idle

لا يوجد اتصال

المتطلب الأول الذي يجب ضمانه هو الاتصال بين كلا النظيرين حتى يمكن إنشاء جلسة TCP على المنفذ 179. إما أنها متصلة مباشرة أو لا. إختبار الاتصال البسيط مفيد لهذه المسألة. إذا تم إنشاء عملية نظير بين واجهات الاسترجاع، فيجب إجراء عملية إعادة الاسترجاع إلى إختبار الاتصال. إذا تم إجراء إختبار اتصال دون إسترجاع محدد كواجهة المصدر، يتم إستخدام عنوان IP للواجهة المادية الصادرة كعنوان IP لمصدر الحزمة بدلا من عنوان IP للموجه المسترد الخاص بالموجه.

إذا لم ينجح إختبار الاتصال، فتأمل في الأسباب التالية:

- لا يوجد نظير مسار متصل أو لا يوجد مسار على الإطلاق: show ip route peer_IP_address  يمكن إستخدامها.

- مشكلة الطبقة 1: يلزم مراعاة الواجهة المادية أو SFP (الموصل) أو الكابل أو المشكلة الخارجية (النقل والمزود إذا كان ذلك ينطبق).

- تحقق من أي جدار حماية أو قوائم وصول يمكن أن تمنع الاتصال.

إذا نجح إختبار الاتصال، فتأمل في ما يلي:

مشاكل التكوين

- عنوان IP غير صحيح أو كما تم تكوينه: ل IP غير صحيح عنوان، لا يوجد مثل هذه الرسالة معروضة ولكن تأكد من إجراء التكوين المناسب. لخطأ AS، يجب أن ترى رسالة مثل  show logging erasecat4000_flash:.

%BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 198.51.100.1 passive 2/2 (peer in wrong AS) 2 bytes 1B39

تحقق من تكوين BGP على كلا النهايتين لتصحيح AS Number أو عنوان IP للنظير.

- معرّف موجّه مكرر:

%BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 198.51.100.1 passive 2/3 (BGP identifier wrong) 4 bytes 0A0A0A0A

تحقق من معرف BGP على كلا النهايتين عبر show ip bgp all summary وتصحيح مسألة المضاعفة. ويمكن تحقيق ذلك يدويا باستخدام الأمر العام bgp router-id X.X.X.X تحت تكوين موجه BGP. كأفضل ممارسة، تأكد من تعيين معرف الموجه يدويا على رقم فريد.

- مصدر BGP و TTL:

يتم تكوين معظم جلسات عمل iBGP عبر واجهات الاسترجاع التي يمكن الوصول إليها عبر بروتوكول العبارة الداخلية. يجب تعريف واجهة الاسترجاع هذه بشكل صريح كمصدر، قم بذلك باستخدام الأمر neighbor ip-address update-source interface-id .

بالنسبة لنظير eBGP، عادة ما يتم إستخدام الواجهات المتصلة مباشرة لتقشير البيانات، وهناك التحقق من أن Cisco IOS/Cisco IOS XE يحقق هذا الغرض، أو يقوم بذلك لا تحاول حتى إنشاء جلسة عمل. إذا تم محاولة eBGP من الاسترجاع إلى الاسترجاع على الموجهات المتصلة مباشرة، يمكن تعطيل هذا التحقق لجارة معينة على كلا الطرفين عن طريق neighbor ip-address disable-connected-check .

ومع ذلك، إذا كانت هناك نقلات متعددة بين أقران eBGP، يلزم عدد نقلات مناسب، فتأكد من neighbor ip-address ebgp-multihop [hop-count]تم تكوينها باستخدام عدد الخطوات الصحيحة حتى يمكن إنشاء الجلسة.

إذا لم يتم تحديد عدد الخطوات، فإن قيمة TTL الافتراضية لجلسات عمل iBGP هي 255، بينما قيمة TTL الافتراضية لجلسات عمل eBGP هي 1.

مشاكل جلسة TCP

الإجراء المفيد لاختبار المنفذ 179 هو برنامج Telnet يدوي من نظير إلى آخر:

R1#telnet 198.51.100.2 179

Trying 198.51.100.2, 179 ... Open

[Connection to 198.51.100.2 closed by foreign host]

يشير الاتصال/الفتح المغلق أو الرفض من قبل المضيف البعيد إلى أن الحزم تصل إلى الطرف البعيد، ثم تأكد من عدم وجود مشاكل في مستوى التحكم في الطرف البعيد. وإلا، إذا كانت هناك وجهة يتعذر الوصول إليها، فتحقق من أي جدار حماية أو قوائم وصول يمكنها حظر منفذ TCP 179، أو حزم BGP، أو أي فقد للحزم على المسار.

في حالة وجود مشكلة في المصادقة، تظهر الرسائل التي يمكنك رؤيتها:

%TCP-6-BADAUTH: Invalid MD5 digest from 198.51.100.1(179) to 198.51.100.2(20062) tableid - 0

%TCP-6-BADAUTH: No MD5 digest from 198.51.100.1(179) to 198.51.100.2(20062) tableid - 0

تحقق من طرق المصادقة وكلمة المرور والتكوين المرتبط، ولمزيد من أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ارجع إلى مصادقة MD5 بين مثال تكوين أقران BGP.

إذا لم تظهر جلسة TCP، فيمكنك إستخدام الأوامر التالية للعزل:

show tcp brief all

show control-plane host open-ports

debug ip tcp transactions

حدود التجاور

إذا كانت الجلسة أعلى وأسفل، ابحث عن  show log  و يمكنكم رؤية بعض السيناريوهات.

رفرفة الواجهة

%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 198.51.100.2 Down Interface flap

وكما تشير الرسالة، فإن سبب هذا الفشل هو حالة فشل الواجهة، فابحث عن أي مشاكل مادية على المنفذ/SFP أو الكبل أو الانقطاع.

انتهت صلاحية مؤقت الاحتجاز

%BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 198.51.100.2 4/0 (hold time expired) 0 bytes

هو حالة شائعة للغاية؛ وهذا يعني أن الموجه لم يستلم رسالة keepalive أو أي رسالة تحديث أو لم يقم بمعالجتها قبل انتهاء صلاحية مؤقت التعليق. يرسل الجهاز رسالة إعلام ويغلق جلسة العمل. وترد هنا أكثر الأسباب شيوعا لهذه المسألة:

- مشكلات الواجهة: ابحث عن أي أخطاء في الإدخال أو حالات السقوط في قائمة انتظار الإدخال أو المشكلات المادية على الواجهات المتصلة لكلا النظرين؛  show interface  يمكن إستخدامه لهذا الغرض.

- فقدان الحزمة أثناء النقل: في بعض الأحيان، يمكن إسقاط حزم الترحيب أثناء النقل، وأفضل طريقة لضمان ذلك هي التقاط الحزمة على مستوى الواجهة.

- يمكنك إستخدام التقاط الحزمة المضمنة على أجهزة Cisco IOS وCisco IOS XE.

- في حالة رؤية الحزم على مستوى الواجهة، يلزمك التأكد من أنها تصل إلى مستوى التحكم، EPC على مستوى التحكم، أو debug bgp [vrf name] ipv4 unicast keepalives مفيد.

- وحدة معالجة مركزية (CPU) عالية: قد تتسبب حالة وحدة المعالجة المركزية (CPU) المرتفعة في حالات السقوط على مستوى التحكم،  show processes cpu [sorted|history]  يفيد في تحديد المشكلة. استنادا إلى النظام الأساسي، يمكنك العثور على الخطوة التالية لاستكشاف أخطاء وحدة المعالجة المركزية وإصلاحها باستخدام المستند المرجعي لوحدة المعالجة المركزية

- مسائل سياسة CoPP: تختلف منهجية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل نظام أساسي وهي خارج نطاق هذا المستند.

- عدم تطابق MTU: إذا كانت هناك إختلافات MTU في المسار، وإذا تم حظر رسائل ICMP في المسار من المصدر إلى الوجهة، فإن PMTUD لا يعمل ويمكن أن ينتج عنه رفرفة جلسة العمل. يتم إرسال التحديثات مع قيمة MSS التي تم التفاوض عليها ومجموعة بت DF. إذا كان الجهاز في المسار أو حتى الوجهة غير قادر على قبول الحزم ذات وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الأعلى، فإنه يرسل رسالة خطأ ICMP مرة أخرى إلى مكبر صوت BGP. ينتظر موجه الوجهة إما لحزمة تحديث BGP keepalive أو BGP لتحديث مؤقت التعليق الخاص به.

- يمكنك مراجعة MSS التي تم التفاوض معها show ip bgp neighbors ip_address.

إختبار إختبار الاتصال لجار محدد مع مجموعة DF يمكن أن يظهر لك إذا كان MTU هذا صحيح على المسار:

ping 198.51.100.2 size max_seg_size df

إذا تم العثور على مشاكل متعلقة بوحدة الحد الأقصى للنقل (MTU)، فيجب إجراء مراجعة دقيقة للتكوين لضمان اتساق قيم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) عبر الشبكة.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU)، ارجع إلى نقاط الوصول المجاورة ل BGP المزودة باستكشاف أخطاء وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) وإصلاحها .

قضايا AFI/SAFI

%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 198.51.100.2 passive Down AFI/SAFI not supported

%BGP-3-NOTIFICATION: received from neighbor 198.51.100.2 active 2/8 (no supported AFI/SAFI) 3 bytes 000000

معرف فئة العنوان (AFI) هو امتداد قدرة تمت إضافته بواسطة BGP متعدد البروتوكولات (MP-BGP). وهو يرتبط ببروتوكول شبكة محدد، مثل IPv4 و IPv6 وما شابه ذلك، وقدر إضافي من التحبيب من خلال معرف فئة العنوان (SAFI) التالي، مثل البث الأحادي والبث المتعدد. يحقق MBGP هذا الفصل من خلال سمات مسار BGP (PAs) MP_REACH_NLRI و MP_UNREACH_NLRI. يتم نقل هذه السمات داخل رسائل تحديث BGP ويتم إستخدامها لحمل معلومات إمكانية الوصول إلى الشبكة لعائلات العناوين المختلفة.

تعطيك الرسالة أرقام AFI/SAFI هذه المسجلة من قبل ANA:

- أرقام عائلة عناوين ANA

- معلمات معرفات عائلة العناوين التالية (SAFI)

- فحصت تشكيل BGP لعائلات العناوين المخصصة على كلا الجانبين لتصحيح أي عائلات عناوين غير مرغوب فيها.

- إستخدام neighbor ip-address dont-capability-negotiate في كلا الطرفين. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى قدرات غير مدعومة تتسبب في تعطيل نظير BGP.

تثبيت المسار وتحديده

للحصول على شرح أفضل حول كيفية عمل BGP، ولتحديد أفضل مسار، ارجع إلى خوارزمية تحديد أفضل مسار BGP.

الخطوة التالية

لكي يتم تثبيت مسار في جدول التوجيه الخاص بنا، يلزم الوصول إلى الخطوة التالية، وإلا، حتى إذا كانت البادئة على جدول BGP الخاص ب Loc-RIB، فإنها لا تصل إلى RIB. كقاعدة تجنب تكرار حلقي، على Cisco IOS/Cisco IOS XE، لا يقوم iBGP بتغيير سمة الخطوة التالية ويترك AS_PATH وحده بينما يقوم eBGP بإعادة كتابة الخطوة التالية وإعداد مسبق ل AS_PATH.

يمكنك أن تتأكد من الخطوة التالية مع show ip bgp [prefix]. إنها تعطيك الخطوة التالية والكلمة التي لا يمكن الوصول إليها. في المثال، هذه بادئة يتم الإعلان عنها من قبل R1 عبر eBGP إلى R2 ويتم تعلمها بواسطة R3 من خلال اتصال iBGP من R2.

R3#show ip bgp 192.0.2.1

BGP routing table entry for 192.0.2.1/32, version 0

Paths: (1 available, no best path)

Not advertised to any peer

Refresh Epoch 1

65536

198.51.100.1 (inaccessible) from 10.0.23.2 (10.2.2.2)

Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal

rx pathid: 0, tx pathid: 0

Updated on Jul 1 2022 13:44:19 CST

على المخرج، الخطوة التالية هي الواجهة الصادرة ل R1 والتي لا يعرفها R3. in order to أصلحت هذا حالة إما أنت يستطيع أعلنت التالي جنجل عن طريق IGP، طريق ساكن إستاتيكي أو استعملت ال  neighbor ip-address next-hop-self  أمر على نظير iBGP لتعديل عنوان IP للخطوة التالية (وهو متصل مباشرة). على مثال المخطط، يجب أن يكون هذا التكوين على R2، والجار باتجاه R3 (المجاور 10.0.23.3 التالي-hop-self).

ونتيجة لذلك، تتغير الخطوة التالية (بعد a clear ip bgp 10.0.23.2 soft) إلى الواجهة المتصلة مباشرة (يمكن الوصول إليها) ويتم تثبيت البادئة.

R3#show ip bgp 192.0.2.1

BGP routing table entry for 192.0.2.1/32, version 24

Paths: (1 available, best #1, table default)

Not advertised to any peer

Refresh Epoch 1

65536

10.0.23.2 from 10.0.23.2 (10.2.2.2)

Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal, best

rx pathid: 0, tx pathid: 0x0

Updated on Jul 1 2022 13:46:53 CST

عطل ضلعي

يحدث ذلك عندما لا يمكن تثبيت المسار في RIB العمومي، مما يؤدي إلى فشل RIB. السبب الشائع هو عندما تكون البادئة نفسها موجودة بالفعل على RIB لبروتوكول توجيه آخر ذات مسافة إدارية أقل، ولكن السبب المحدد لفشل RIB يظهر مع الأمر show ip bgp rib-failure. للحصول على شرح أكثر عمقا، يمكنك مراجعة هذا الارتباط:

ملاحظة: يمكنك تحديد هذه المشكلة وتصحيحها كما هو موضح في فهم فشل BGP والأمر BGP suppress-inactive.

حالة السباق

والمسألة الأكثر شيوعا التي لوحظت هي عندما يفضل بروتوكول العبارة الداخلية على بروتوكول eBGP في سيناريو إعادة التوزيع المتبادل. عندما تتم إعادة توزيع مسار بروتوكول العبارة الداخلية إلى BGP، فإنه يعتبر قد تم إنشاؤه محليا بواسطة BGP ويحصل على وزن 32768 بشكل افتراضي. يتم تعيين وزن محلي لكل البادئات المستلمة من نظير BGP بمقدار 0 بشكل افتراضي. لذلك، إذا كان يجب مقارنة البادئة نفسها، يتم تثبيت البادئة ذات الوزن الأعلى في جدول التوجيه استنادا إلى عملية تحديد مسار BGP الأفضل ولهذا السبب يتم تثبيت مسار IGP على RIB.

الحل لهذه المشكلة، هو تعيين وزن أعلى لجميع المسارات المستلمة من نظير BGP تحت تكوين BGP للموجه:

neighbor ip-address weight 40000

ملاحظة: للحصول على شرح تفصيلي، ارجع إلى فهم أهمية سمة مسار وزن BGP في سيناريوهات تجاوز فشل الشبكة.

مسائل أخرى

نظير BGP بطيء

إنه النظير الذي لا يمكنه مواكبة معدل إنشاء المرسل لرسائل التحديث. وهناك العديد من الأسباب التي تجعل النظير يعرض هذه المشكلة؛ إرتفاع وحدة المعالجة المركزية (CPU) في أحد الأجهزة النظيرة، أو زيادة حركة المرور أو فقدان حركة المرور على إرتباط، أو مورد النطاق الترددي، من بين أسباب أخرى.

ملاحظة: للمساعدة في تحديد مشاكل النظراء البطيئين وتصحيحها، ارجع إلى إستخدام ميزة "النظير البطيء" لبروتوكول BGP لحل مشاكل النظير البطيء.

مشكلات الذاكرة

يستخدم BGP الذاكرة التي يتم تعيينها لعملية Cisco IOS للحفاظ على بادئات الشبكة وأفضل المسارات والسياسات وجميع التكوين المرتبط بها للعمل بشكل صحيح. العمليات الشاملة تظهر مع القيادة show processes memory sorted:

R1#show processes memory sorted

Processor Pool Total: 2121414332 Used:  255911152 Free: 1865503180

reserve P Pool Total:     102404 Used:         88 Free:     102316

lsmpi_io Pool Total:    3149400 Used:    3148568 Free:        832

PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process

0   0  266231616   81418808  160053760          0          0 *Init*

662   0   34427640      51720   34751920          0          0 SBC main process

85   0    9463568          0    8982224          0          0 IOSD ipc task

0   0   34864888   25213216    8513400    8616279          0 *Dead*

504   0     696632          0     738576          0          0 QOS_MODULE_MAIN

518   0     940000       8616     613760          0          0 BGP Router

228   0     856064     345488     510080          0          0 mDNS

82   0     547096     118360     417520          0          0 SAMsgThread

0   0          0          0     395408          0          0 *MallocLite*

تجمع المعالجات هو الذاكرة المستخدمة، وحوالي 2.1 غيغابايت في المثال. بعد ذلك، يجب أن تنظر إلى عمود الانتظار لمعرفة العملية الفرعية التي تحتفظ بمعظم الوقت. بعد ذلك، يلزمك التحقق من جلسات عمل BGP التي لديك وعدد المسارات التي يتم استقبالها والتكوين المستخدم.

خطوات شائعة لتقليل إمكانات الاحتفاظ بالذاكرة بواسطة بروتوكول BGP:

- تصفية BGP: إذا لم يكن من الضروري تلقي جدول BGP كامل، أستخدم السياسات لتصفية المسارات وتثبيت البادئات التي تحتاجها فقط.

- إعادة تكوين ناعم: ابحث عن IP_ADDRESS إعادة تكوين ناعم الوارد ضمن تكوين BGP؛ يسمح هذا الأمر برؤية جميع البادئات المستلمة قبل أي نهج وارد (ADJ-RIB-in). ومع ذلك، يحتاج هذا الجدول إلى حوالي نصف جدول BGP المحلي الحالي لتخزين هذه المعلومات حتى يمكنك تجنب هذا التكوين ما لم يكن مطلوبا بشكل إلزامي، أو أن البادئات الحالية قليلة.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحسين BGP، ارجع إلى تكوين موجهات BGP للحصول على الأداء الأمثل وتقليل إستهلاك الذاكرة.

وحدة المعالجة المركزية (CPU) المرتفعة

تستخدم الموجهات عمليات مختلفة لبروتوكول BGP لتشغيلها. للتحقق من أن عملية BGP هي سبب إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) بشكل كبير، أستخدم show process cpu sorted  erasecat4000_flash:.

R3#show processes cpu sorted

CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%

PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process

PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process

163          36        1463         24  0.07%  0.00%  0.00%   0 ADJ background

62          28         132        212  0.07%  0.00%  0.00%   0 Exec

2          39         294        132  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter

1           0           4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager

3          27        1429         18  0.00%  0.00%  0.00%   0 BGP Scheduler

4           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RO Notify Timers

63           4          61         65  0.00%  0.00%  0.00%   0 BGP I/O

83         924          26      35538  0.00%  0.03%  0.04%   0 BGP Scanner

96         142       11651         12  0.00%  0.00%  0.00%   0 Tunnel BGP

7           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiscardQ Backgro

فيما يلي العمليات الشائعة والأسباب والخطوات العامة للتغلب على الاستخدام العالي لوحدة المعالجة المركزية (CPU) بسبب بروتوكول BGP:

- موجه BGP: يعمل مرة واحدة في الثانية لحماية التقارب الأسرع. إنه أحد أهم المواضيع. فهو يقرأ رسائل تحديث BGP ويتحقق من صحة البادئات/الشبكات والسمات ويحدث جدول والسمات لكل AFI/SAFI Network/PREFIX، ويقوم بحساب أفضل مسار بين العديد من المهام الأخرى.

فتقاد الطريق الضخم هو سيناريو شائع جدا يؤدي إلى هذا الوضع.

- ماسح BGP الضوئي: عملية ذات أولوية منخفضة يتم تشغيلها كل 60 ثانية بشكل افتراضي. تتحقق هذه العملية من جدول BGP بالكامل للتحقق من إمكانية الوصول إلى الخطوة التالية وتحديث جدول BGP وفقا لذلك، في حالة وجود أي تغيير للمسار. يتم تشغيله من خلال قاعدة معلومات التوجيه (RIB) لأغراض إعادة التوزيع.

تحقق من مقياس النظام الأساسي، مع تثبيت المزيد من البادئات والمسارات واستخدامها بواسطة TCAM، يلزم توفر المزيد من الموارد، وعادة ما يؤدي التحميل الزائد للجهاز إلى مثل هذه المواقف.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية أستكشاف أخطاء هذه العمليتين وإصلاحها، ارجع إلى أستكشاف أخطاء وحدة المعالجة المركزية (CPU) الفائقة وإصلاحها والتي تتسبب فيها عملية ماسح BGP الضوئي أو الموجه.

- إدخال/إخراج BGP: يتم تشغيله عند إستلام حزم التحكم في BGP ويدير قوائم الانتظار ومعالجة حزم BGP. إذا كانت هناك حزم مفرطة مستلمة في قائمة انتظار BGP لفترة طويلة، أو إذا كانت هناك مشكلة مع TCP، فإن الموجه يظهر أعراض وحدة المعالجة المركزية العالية بسبب عملية الإدخال/الإخراج لبروتوكول BGP. (عادة، يكون موجه BGP مرتفعا أيضا في هذه الحالة. راجع عدد الرسائل للتعرف على حزم النظير والتقاط لتحديد مصدر هذه الرسائل.)

- BGP Open: العملية المستخدمة في إنشاء الجلسة. لا يمثل مشكلة عامة لوحدة المعالجة المركزية (CPU) ما لم يتم تعليق الجلسة في حالة الفتح.

- حدث BGP: مسؤول عن معالجة الخطوة التالية. ابحث عن نقاط الاتصال التالية على البادئات التي تم تلقيها.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- دليل تكوين BGP

- مصادقة MD5 بين مثال تكوين أقران BGP

- التقاط حزمة مضمنة

- BGP المجاور يرفرف مع أستكشاف أخطاء MTU وإصلاحها

- أرقام عائلة عناوين ANA

- معلمات معرفات عائلة العناوين التالية (SAFI)

- قدرات غير مدعومة تتسبب في تعطيل نظير BGP

- خوارزمية تحديد أفضل مسار في إطار بروتوكول العبّارة الحدودية (BGP)

- فهم BGP RIB-failure والأمر BGP suppress-inactive

- استيعاب أهمية سمة مسار وزن بروتوكول العبّارة الحدودية (BGP) في سيناريوهات تجاوز فشل الشبكة

- أستخدم ميزة "النظير البطيء" لبروتوكول BGP لحل مشاكل النظير البطيء

- قم بتكوين موجهات BGP للحصول على الأداء الأمثل وتقليل إستهلاك الذاكرة

- أستكشاف أخطاء وحدة المعالجة المركزية (CPU) العالية وإصلاحها بسبب عملية ماسح BGP الضوئي أو الموجه